الهدف

تسمح لك ميزة التحكم في الوصول للإدارة لنقطة الوصول (AP) بتقييد الأجهزة أو الأجهزة المضيفة التي لها وصول إلى نقطة الوصول من خلال الويب أو برنامج Telnet أو بروتوكول إدارة شبكة الاتصال البسيط (SNMP) أو التحكم فيها. عندما يتم تمكينها، فإنها تسمح بالوصول إلى الأجهزة المضيفة المصرح لها فقط بالوصول إلى إدارة نقطة الوصول. إذا تم تعطيل ميزة التحكم في الوصول للإدارة، فيمكن حينئذ لأي شخص يعرف اسم المستخدم وكلمة المرور الصحيحين الوصول إلى واجهة الإدارة من أي عميل شبكة ومضيفين.

يتم سرد الأجهزة المضيفة المعتمدة في قائمة التحكم في الوصول (ACL) التي تم تكوينها على نقطة الوصول. يشرح هذا المقال كيفية تكوين قوائم التحكم في الوصول إلى الإدارة على نقاط وصول WAP551 و WAP561.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· WAP551

· WAP561

إصدار البرامج

•1.0.4.2

تكوين قائمة التحكم في الوصول

تسمح نقاط الوصول بتكوين كل من عنواني IPv4 و IPv6، ومع ذلك فإن كلا من نوعي تكوين العناوين غير إلزامي. لا يمكنك تكوين عناوين IPv4 إلا إذا كان ذلك هو النوع الوحيد من البيئات المضيفة في الشبكة التي تحتاج إلى الوصول إلى نقطة الوصول. يلزم فقط تكوين عنوان IPv4 أو IPv6 على الأقل عند تمكين وضع التحكم في الوصول للإدارة.

الخطوة 1. سجل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين نقطة الوصول واختر إدارة > إدارة التحكم في الوصول. تظهر صفحة التحكم في الوصول للإدارة.

الخطوة 2. حدد خانة الاختيار تمكين في حقل وضع قائمة التحكم في الوصول (ACL) للإدارة لإدارة قائمة التحكم في الوصول.

الخطوة 3. في حقل عنوان IPv4 1، أدخل عنوان IP لأحد الأجهزة المضيفة المراد السماح للإدارة بالوصول إلى نقطة الوصول (AP). تتيح نقاط الوصول WAP551/WAP561 ما يصل إلى خمسة مضيفين IPv4 للإدراج في قائمة التحكم في الوصول الخاصة به. إذا كنت ترغب في إضافة ما يصل إلى أربعة عناوين IPv4 إضافية في حقول عنوان IPv4 2 عبر عنوان IPv4 5.

الخطوة 4. إذا كان هناك أي مضيف IPv6 يحتاج إلى وصول الإدارة إلى نقطة الوصول، فأدخل عنوان IPv6 للمضيف في حقل عنوان IPv6 1.  قد يتم إدراج ما يصل إلى 5 عناوين IPv6. إذا كنت ترغب في ذلك، فقم بإضافة ما يصل إلى أربعة عناوين IPv6 إضافية في حقول عنوان IPv6 2 عبر عنوان IPv6 5.

الخطوة 5. انقر على حفظ لحفظ الإعدادات.