الهدف

أحداث النظام هي أنشطة داخل النظام قد تتطلب الانتباه والإجراءات اللازمة لتشغيل النظام بسلاسة ومنع حدوث الأعطال. يتم تسجيل هذه الأحداث كسجلات. لإخطار الموظفين المسؤولين حتى يتمكنوا من إتخاذ الإجراء اللازم عند وقوع حدث، يمكن إرسال السجلات إليهم عبر تنبيهات عبر البريد الإلكتروني. يشرح هذا المستند تكوين تنبيهات البريد الإلكتروني هذه على نقاط الوصول WAP551 و WAP561.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· WAP551

· WAP561

إصدار البرامج

•1.0.4.2

تكوين تنبيه البريد الإلكتروني

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين نقطة الوصول، واختر يتم فتح صفحة تنبيه البريد الإلكتروني:إدارة > تنبيه عبر البريد الإلكتروني.

التكوين العام

الخطوة 1. حدد تمكين في حقل الوضع الإداري لتمكين ميزة تنبيه البريد الإلكتروني بشكل عام.

الخطوة 2. أدخل عنوان بريد إلكتروني في حقل عنوان البريد الإلكتروني. يتم عرض هذا العنوان كمرسل تنبيه البريد الإلكتروني. القيمة الافتراضية فارغة.

الخطوة 3. في حقل مدة السجل، أدخل الفاصل الزمني (بالدقائق) الذي سيتم فيه إرسال تنبيهات البريد الإلكتروني إلى عنوان (عناوين) البريد الإلكتروني الذي تم تكوينه. الافتراضي هو 30 دقيقة.

الخطوة 4. من القائمة المنسدلة "خطورة الرسالة المجدولة"، أختر مستوى خطورة الرسالة المطلوب. يتم إرسال رسائل البريد الإلكتروني ذات السجلات لكافة الأحداث التي يكون مستوى الأمان فيها مساويا أو أعلى للمستوى المحدد.

· حالة الطوارئ - يتم إرسال هذا النوع من الرسائل إلى المستخدم عندما يكون الجهاز في حالة حرجة ويتطلب الأمر توجيه اهتمام فوري إليه.

· تنبيه — يتم إرسال هذا النوع من الرسائل إلى المستخدم عند حدوث أي إجراء مختلف عن التكوين العادي.

· هام — يتم إرسال هذا النوع من الرسائل إلى المستخدم عندما تكون هناك حالة يكون فيها المنفذ معطلا أو يتعذر على المستخدم الوصول إلى الشبكة. فالأمر يتطلب إتخاذ إجراءات فورية.

· خطأ — يتم إرسال هذا النوع من الرسائل إلى المستخدم عند وجود خطأ تكوين.

· تحذير — يتم إرسال هذا النوع من الرسائل إلى المستخدم عندما يحاول المستخدم الوصول إلى المناطق غير المقيدة.

· إشعار — يتم إرسال هذا النوع من الرسائل إلى المستخدم عند وجود تغييرات أولوية منخفضة على الشبكة.

· معلومات — يتم إرسال هذا النوع من الرسائل إلى المستخدم لوصف كيفية تصرف الشبكة.

· تصحيح الأخطاء — يتم إرسال هذا النوع من الرسائل إلى المستخدم مع سجلات حركة مرور الشبكة.

· لا شيء — لا يتم إرسال رسائل خطورة.

الخطوة 5. من القائمة المنسدلة خطورة الرسائل العاجلة، أختر النوع المناسب لنوع الرسالة العاجلة. يتم إرسال رسائل السجل ذات مستوى الخطورة هذا أو أعلى إلى عنوان البريد الإلكتروني الذي تم تكوينه على الفور. الخيارات هي نفسها الموجودة في الخطوة 4. الافتراضي هو تنبيه.

الخطوة 6. استمر في التكوين التالي أو قم بالتمرير إلى أسفل الصفحة وانقر فوق حفظ لحفظ التكوين الحالي.

تكوين خادم البريد

الخطوة 1. أدخل اسم المضيف أو عنوان IP الصحيح لخادم البريد في حقل عنوان/اسم IPv4 للخادم.

الخطوة 2. من حقل تشفير البيانات، أختر وضع أمان البريد الإلكتروني المرسل. الخيارات هي بروتوكول TLS (تأمين طبقة النقل) أو البروتوكول الافتراضي المفتوح. TLSv1 (تأمين طبقة النقل الإصدار 1) هو بروتوكول تشفير يوفر الأمان وسلامة البيانات. إذا أخترت فتح بروتوكول تخطي الخطوة 10 لأن حقلي اسم المستخدم وكلمة المرور معطلان إذا أخترت فتح بروتوكول.

الخطوة 3. أدخل رقم منفذ خادم البريد في حقل المنفذ. الافتراضي هو 465.

الخطوة 4. إذا كان وضع الأمان المختار في الخطوة 8 TLSv1 فأدخل اسم المستخدم وكلمة المرور للمصادقة في حقلي اسم المستخدم وكلمة المرور.

الخطوة 5. استمر في التكوين التالي أو قم بالتمرير إلى أسفل الصفحة وانقر فوق حفظ لحفظ التكوين الحالي.

تكوين الرسالة

الخطوة 1. أدخل ما يصل إلى ثلاثة عناوين بريد إلكتروني صالحة في حقل (حقول) "إلى عنوان البريد الإلكتروني" 1 و 2 و 3 التي سيتم إرسال رسائل تنبيه البريد الإلكتروني إليها.

الخطوة 2. في حقل موضوع البريد الإلكتروني أدخل سلسلة يجب أن تظهر كموضوع للبريد الإلكتروني.

الخطوة 3. انقر فوق إختبار البريد للتحقق من صحة بيانات اعتماد خادم البريد التي تم تكوينها. يرسل هذا رسالة بريد إلكتروني إلى عناوين البريد الإلكتروني التي تم تكوينها للتحقق مما إذا كان التكوين يعمل أم لا.

الخطوة 4. انقر على حفظ لحفظ الإعدادات.