الهدف

في SNMP، تعد قاعدة معلومات الإدارة (MIB) قاعدة بيانات معلومات هرمية تحتوي على معرفات الكائنات (OID) والتي تعمل كمتغير يمكن قراءته أو تعيينه عبر SNMP. يتم تنظيم قاعدة معلومات الإدارة (MIB) في بنية شبيهة بالشجرة. الشجرة الفرعية الموجودة داخل شجرة تسمية الكائن المدار هي شجرة فرعية للعرض. طريقة عرض قاعدة معلومات الإدارة هي مزيج من مجموعة من شبكات العرض الفرعية أو مجموعة من الأشجار الفرعية للعرض. يتم إنشاء طرق عرض MIB للتحكم في نطاق OID الذي يمكن لمستخدمي SNMPv3 الوصول إليه. تكوين طرق عرض SNMPv3 أساسي لتقييد مستخدم لعرض قاعدة معلومات الإدارة المحدودة فقط. يمكن أن يكون ل WAPs ما يصل إلى ستة عشر عرضا بما في ذلك العرضان الافتراضيان.

يشرح هذا المقال كيفية تكوين طرق عرض SNMP على نقاط وصول Cisco WAP551 و WAP561.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· WAP551

· WAP561

إصدار البرامج

•1.0.4.2

تكوين عرض SNMP

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى أداة تكوين الويب واختر SNMP > طرق العرض. يتم فتح صفحة طرق العرض:

الخطوة 2. انقر فوق إضافة لإضافة طريقة عرض SNMP جديدة.

الخطوة 3. حدد خانة الاختيار بجانب طريقة العرض التي تم إنشاؤها حديثا وانقر فوق تحرير.

الخطوة 4. أدخل اسما لتعريف طريقة عرض قاعدة معلومات الإدارة الجديدة في حقل اسم العرض. يمكن أن تحتوي أسماء العرض على ما يصل إلى 32 حرفا ورقميا.

الخطوة 5. أختر نوع للشجرة الفرعية لطريقة العرض الجديدة من القائمة المنسدلة نوع. يحدد هذا النوع ما إذا كان سيتم تضمين الشجرة الفرعية للعرض أو عائلة الأشجار الفرعية من طريقة عرض قاعدة معلومات الإدارة أم لا.

الخطوة 6. أدخل سلسلة معرف فريد (OID) للشجرة الفرعية الجديدة لتضمين طريقة العرض في حقل معرف فريد (OID) أو إستبعادها. على سبيل المثال، إذا كنت ترغب في تحديد شجرة النظام الفرعية، فأدخل 1.3.6.1.2.1.1. يتم إستخدام كل رقم لتحديد موقع المعلومات ويتوافق كل رقم مع فرع محدد من شجرة OID. OIDs هي معرفات فريدة للكائنات التي تتم إدارتها في التسلسل الهيكلي ل MIB. تنتمي معرفات كائن قاعدة معلومات الإدارة (MIB) ذات المستوى الأعلى إلى مؤسسات معايير مختلفة، بينما يتم تخصيص معرفات الكائن ذات المستوى الأدنى بواسطة المؤسسات المقترنة. يمكن تعريف الفروع الخاصة بواسطة الموردين لتضمين الكائنات المدارة لمنتجاتهم الخاصة. تقوم ملفات قاعدة معلومات الإدارة (MIB) بتعيين أرقام معرف المستخدم (OID) إلى تنسيق يمكن قراءته من قبل الإنسان. لترجمة رقم OID إلى اسم الكائن انقر هنا.

الخطوة 7. أدخل قناع OID في حقل القناع. يتم إستخدام حقل القناع للتحكم في عناصر الشجرة الفرعية للمعرف الفريد العمومي (OID) التي يجب اعتبارها ذات صلة عندما تحدد طريقة العرض التي يكون فيها معرف فريد (OID). يبلغ طول التنسيق 16 بت، ويحتوي كل نظام ثماني على حرفين سداسي عشر مفصولين بنقطة أو علامة ترقيم. لتحديد القناع، عد عدد عناصر OID واضبط هذا العدد من وحدات بت على واحد. ضع في الاعتبار المثال OID 1.3.6.1.2.1.1، يحتوي على عناصر متساوية، لذلك إذا قمت بضبط سبعة عناصر متتابعة 1s متبوعة بصفر واحد في النظام الثماني الأول وجميع الأصفار في الثاني، ستحصل على FE.00 كقناع.

الخطوة 8. انقر فوق حفظ لحفظ هذا التكوين.

الخطوة 9. (إختياري) لتحرير عرض ما، حدد خانة الاختيار بجوار طريقة العرض المطلوبة وانقر فوق تحرير. انقر فوق حفظ بعد إجراء التغييرات.

ملاحظة: لا يمكن تحرير طرق العرض الافتراضية.

الخطوة 10. (إختياري) لإزالة طريقة عرض من القائمة، حدد خانة الاختيار الخاصة باسم العرض المناسب في منطقة SNMPv3 وانقر فوق حذف. طقطقة حفظ بعد الحذف.

ملاحظة: لا يمكن حذف طرق العرض الافتراضية.