الهدف

بروتوكول إدارة الشبكة البسيط (SNMP) هو بروتوكول يستخدم لإدارة الشبكة واستكشاف الأخطاء وإصلاحها وصيانتها. سجلات SNMP وتخزينها ومشاركتها بمساعدة برنامجين رئيسيين: نظام إدارة الشبكة (NMS) الذي يعمل على أجهزة الإدارة ووكيل يعمل على الأجهزة المدارة. يدعم WAP551 و WAP561 الإصدار الثاني من بروتوكول إدارة شبكة الاتصال البسيط والإصدار الثالث من بروتوكول إدارة الشبكة البسيط.

يشرح هذا المقال كيفية تكوين إعدادات SNMP العامة على نقاط وصول WAP551 و WAP561.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· WAP551

· WAP561

إصدار البرامج

•1.0.4.2

الإعدادات العامة ل SNMP

الخطوة 1. سجل الدخول إلى أداة تكوين نقطة الوصول واختر SNMP > عام. تفتح صفحة العامة:

الخطوة 2. في منطقة "الإعدادات العامة"، حدد خانة الاختيار تمكين" لتمكين SNMP.

الخطوة 3. دخلت ال udp ميناء رقم في ال UDP ميناء مجال. يتحقق عميل SNMP من هذا المنفذ للحصول على طلبات الوصول. المنفذ الافتراضي هو 161.

الوقت: إذا لم تكن بحاجة إلى تكوين SNMPv2، فقم بتخطي باقي الخطوات. انتقل إلى الخطوة 11 لحفظ التكوين الحالي.

الخطوة 4. أدخل اسم مجتمع للقراءة فقط. اسم المجتمع هو اسم صالح تم إنشاؤه من قبل المستخدم يعمل كآلية مصادقة بسيطة أو كلمة مرور لتقييد الأجهزة على الشبكة التي يمكنها طلب البيانات من عميل SNMP. يجب أن تتطابق سلسلة المجتمع المرسلة في حزمة الطلب المرسلة من قبل المرسل مع سلسلة المجتمع على جهاز الوكيل.  السلسلة الافتراضية للقراءة فقط هي عادة "عامة". تمنح كلمة المرور للقراءة فقط السلطة لاسترداد المعلومات فقط.

الخطوة 5. أدخل اسم مجتمع للقراءة والكتابة لعمليات مجموعة SNMP المسموح بها. يتم قبول الطلبات فقط من الأجهزة التي تعرف نفسها باسم المجتمع هذا. هذا اسم تم إنشاؤه من قبل المستخدم. الافتراضي هو "خاص". هذه كلمة مرور تسمح لك باسترداد المعلومات من العامل وتعديل الإعدادات على هذا الجهاز الوكيل.

ملاحظة: من المستحسن تغيير كل من كلمات المرور إلى شيء أكثر تخصيصا لتجنب هجوم الأمان من الغرباء.

الخطوة 6. انقر فوق الزر التبادلي المناسب All أو User Defined لاختيار تفضيل محطة الإدارة. تقوم محطة الإدارة بمراقبة القيم الموجودة في قاعدة معلومات الإدارة (MIB) وتحديثها.

· الكل — يسمح لجميع المحطات في الشبكة بالوصول إلى بروتوكول WAP من خلال SNMP كمحطة إدارة.

· معرف من قبل المستخدم — يحد من إمكانية الوصول إلى محطة معينة أو مجموعة من المحطات.

الخطوة 7. إذا كنت قد أخترت الكل في الخطوة 6، فقم بتخطي هذه الخطوة. إذا كنت قد أخترت "معرف من قبل المستخدم" في الخطوة السابقة، فأدخل عناوين IPv4 أو IPv6 لمحطات الإدارة التي تريد الوصول إليها إلى WAP في حقلي عنوان/اسم IPv4 و NMS IPv6 Address/Name على التوالي. يشير نظام إدارة الشبكة (NMS) إلى محطات الإدارة التي تنفذ التطبيقات التي تقوم بمراقبة الأجهزة المدارة والتحكم فيها.

الخطوة 8. أدخل اسم المجتمع العالمي المرتبط بإختبارات SNMP في حقل مجتمع الملائمة. الملائمات هي إعلام من وكيل إلى مدير يحتوي على معلومات الوكيل. تستخدم الملائمات المرسلة من الجهاز السلسلة التي تم إدخالها كاسم مجتمع.

الخطوة 9. حدد خانة الاختيار نوع عنوان IP للمضيف واختر النوع المناسب لعنوان IP للمضيف (IPv4 أو IPv6) من القائمة المنسدلة في حقل نوع عنوان IP للمضيف. وهذا يشير إلى عناوين أو أسماء محطات الإدارة المناسبة التي تتلقى ملائمات من الأجهزة المدارة.

الخطوة 10. في حقل اسم المضيف/عنوان IP في جدول وجهة الملائمة، أدخل أسماء المضيف أو عناوين IP لما يصل إلى ثلاثة مضيفين لتلقي ملائمات SNMP.

الخطوة 11. انقر فوق حفظ لحفظ التكوين.