الهدف

يمكن تخصيص عنوان IP بطريقتين، عبر بروتوكول التكوين الديناميكي للمضيف (DHCP) أو من خلال التوجيه اليدوي الثابت. بشكل افتراضي، يطلب عميل DHCP على WAP551 أو WAP561 تلقائيا معلومات الشبكة. في غياب خادم DHCP على الشبكة، فإنه يستخدم عنوان IP الافتراضي. أنت يستطيع أيضا أخترت أن يستعمل عنوان ساكن إستاتيكي، في تلك الحالة أنت ينبغي أعجزت ال DHCP زبون وعينت يدويا العنوان آخر شبكة معلومة. يمكنك تكوين إعدادات IPv4 لإجراء هذه التغييرات.

الهدف من هذا المستند هو توضيح كيفية تكوين إعدادات IPv4 على نقاط وصول WAP551 و WAP561.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· WAP551

· WAP561

إصدار البرامج

•1.0.4.2

إعدادات IPv4 التلقائية بواسطة بروتوكول تكوين المضيف الديناميكي (DHCP)

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر إعدادات LAN > VLAN و IPv4. تظهر صفحة عنوان VLAN و IPv4:

الخطوة 2. تحت إعدادات IPv4، انقر على زر راديو DHCP في حقل نوع الاتصال. هذا يمكن بروتوكول التطبيق اللاسلكي (WAP) من الحصول تلقائيا على قيم لحقول عنوان IP المحلي، وقناع الشبكة الفرعية، والعبارات الافتراضية من خادم DHCP.

الخطوة 3. انقر زر الاختيار المطلوب في حقل خوادم اسم المجال.

· ديناميكية — للحصول على عناوين خادم DNS الأساسية والثانوية من خادم DHCP في الشبكة المحلية.

· يدوي — لتكوين عنوان خادم DNS أو أكثر يدويا. أدخل ما يصل إلى عنوانين IP في مربعات النص التي تلي. العنوان الثاني إختياري.

الخطوة 4. انقر على حفظ لحفظ الإعدادات.

إعدادات IPv4 الثابتة

ملاحظة: إذا كنت قد أخترت إجراء تكوين DHCP المذكور أعلاه، فلا تقم بتكوين التكوين اليدوي الموضح أدناه. يلزم توفر تهيئة واحدة فقط من هذه المواصفات.

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر إعدادات LAN > VLAN و IPv4. تظهر صفحة عنوان VLAN و IPv4:

الخطوة 2. تحت إعدادات IPv4، انقر على IP ساكن إستاتيكي في حقل نوع الاتصال. وهذا يتطلب منك تعيين عنوان IP يدويا لنقطة الوصول.

الخطوة 3. أدخل عنوان IP لنقطة الوصول في حقل عنوان IP الثابت. يجب أن يكون عنوان IP هذا فريدا لهذه الشبكة.

الخطوة 4. أدخل قناع الشبكة الفرعية للشبكة في حقل قناع الشبكة الفرعية. القناع الافتراضي هو 255.255.255.0.

الخطوة 5. دخلت التقصير مدخل عنوان في التقصير مدخل مجال. البوابة الافتراضية هي الموجه الذي يربط شبكة بشبكة خارجية، مثل الإنترنت. عندما الغاية عنوان من ربط لا يعرف، هو عادة أرسلت إلى التقصير مدخل.

الخطوة 6. أدخل عنوان IP الخاص بخادم نظام اسم المجال (DNS) في حقول خوادم اسم المجال يدويا. يوفر موفر خدمة الإنترنت (ISP) هذا العنوان عادة. عنوان IP الثاني لخادم DNS إختياري.

الخطوة 7. انقر على حفظ لحفظ الإعدادات.