الهدف

الإنترنت في عملية الانتقال من IPv4 إلى IPv6، وهو معيار عناوين IP من الجيل التالي. يعمل الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت (IPv6) على التخلص من مشكلة ندرة العناوين الخاصة بالإصدار الرابع من بروتوكول الإنترنت (IPv4)، حيث يستخدم الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت عناوين ذات 128 بت بدلا من عناوين 32 بت المستخدمة في الإصدار الرابع من بروتوكول الإنترنت (IPv4). بما أن هذه المعايير في مرحلة انتقالية، فإنه في بعض الأحيان تكون وظائف كل من IPv4 و IPv6 مطلوبة في أجهزة الاتصال.

الهدف من هذا المستند هو توضيح كيفية إستخدام صفحة عناوين IPv6 لتكوين عناوين IPv6 على WAP551 و WAP561. يمكن تكوين عناوين IPv6 إما بشكل ديناميكي بواسطة DHCP أو يدويا.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· WAP551

· WAP561

إصدار البرامج

· V1.0.4.2 - WAP561

تكوين عناوين IPv6

الخطوة 1. سجل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين نقطة الوصول واختر LAN > عناوين IPv6. يتم فتح صفحة عناوين IPv6:

الخطوة 2. انقر على أزرار انتقاء نوع اتصال IPv6 المطلوبة.

وتوصف الخيارات على النحو التالي:

· DHCPv6 — يقوم بتعيين عنوان IPv6 بشكل ديناميكي بواسطة خادم DHCP.

· عنوان IP الثابت — يقوم المستخدم بتعيين عنوان IPv6.

الخطوة 3. (إختياري) إذا كنت ترغب في السماح بوصول إدارة IPv6 إلى نقطة الوصول فتحقق من خانة الاختيار تمكين في حقل الوضع الإداري IPv6.

الخطوة 4. (إختياري) إذا كنت تريد أن يتعلم الجهاز عناوين IPv6 والبوابة الخاصة به تلقائيا من خلال إعلانات الموجه الواردة على منفذ LAN، فتحقق من خانة الاختيار enable في حقل الوضع الإداري للتكوين التلقائي ل IPv6. يمكن أن يكون لنقاط الوصول عناوين IPv6 متعددة تم تكوينها تلقائيا.

ملاحظة: إذا تم تحديد DHCPv6 في الخطوة 2، فقم بالتخطي إلى الخطوة 8.

الخطوة 5. أدخل عنوان IPv6 المطلوب لنقطة الوصول في حقل عنوان IPv6 الثابت. هذا عنوان IPv6 فريد في الشبكة.

الخطوة 6. أدخل طول البادئة للعنوان الثابت في حقل طول بادئة عنوان IPv6 الثابت. طول البادئة هو عدد صحيح في النطاق من 0 إلى 128 والذي يحدد جزء الشبكة من عنوان IPv6. وهذا مماثل لقناع الشبكة الفرعية في IPv4.

ملاحظة: إذا تم تعيين عنوان أو أكثر من عناوين IPv6 تلقائيا، فسيتم عرض هذه العناوين في حقل العناوين العامة التي تم تكوينها تلقائيا ل IPv6.

ملاحظة: يعرض حقل العنوان المحلي لارتباط IPv6 العناوين المادية المحلية فقط داخل مقطع. العنوان المحلي للارتباط هو عنوان أحادي للبث IPv6 محدد محليا يمكن تكوينه تلقائيا على أي واجهة تستخدم بادئة الارتباط المحلية FE80::/10.

الخطوة 7. أدخل عنوان IPv6 للعبارة الافتراضية في حقل عبارة IPv6 الافتراضية. عادة ما تكون البوابة الافتراضية عبارة عن موجه يربط الشبكة بالشبكات الأخرى الأكبر حجما مثل الإنترنت. يتم إرسال حزم البيانات، التي لا تعرف عناوينها أو تتعرف عليها، إلى البوابة الافتراضية.

الخطوة 8. إذا تم تحديد DHCPv6 في الخطوة 2، فانقر إما على الزر ديناميكي أو الزر اليدوي للراديو لاختيار طريقة لتعيين عنوان خادم اسم المجال. إذا كانت الديناميكية محددة، فقم بالتخطي إلى الخطوة 10.

وتوصف الخيارات على النحو التالي:

· يقوم خادم DHCP بتعيين عنوان IPv6 بشكل ديناميكي لخادم DNS.

· IP الثابت — يقوم المستخدم بتعيين عنوان IPv6 لخادم DNS يدويا.

الخطوة 9. (إختياري) إذا تم تحديد IP ساكن إستاتيكي في الخطوة 2 أو إذا تم تحديد دليل في الخطوة 8، فأدخل عنوان (عناوين) خادم DNS في حقول خوادم اسم مجال IPv6. يمكن تكوين ما يصل إلى خادمين لاسم المجال.

الخطوة 10. انقر على حفظ لحفظ الإعدادات.