الهدف

يمكن تركيب نقطة الوصول WAP361 Wireless-AC/N Dual Radio Wall Plate مع تقنية التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) على الحوائط ومربعات التوزيع، في إتجاه عمودي مع مسمار الأمان الموجود في الجزء العلوي ومصباح LED الموجود فوق شعار Cisco.

تقدم هذه المقالة تعليمات حول كيفية تركيب WAP361 باستخدام مجموعة التركيب المتضمنة.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- WAP361

إصدار البرامج

- 1.0.0.16

التركيب على الحائط ل WAP361

نصائح الوضع

- يجب ألا تتجاوز درجة الحرارة المحيطة 104 درجات فهرنهايت (40 درجة مئوية) لمنع زيادة درجة حرارة WAP361 عن الحد الأقصى.

- تأكد من تدفق الهواء بشكل لائق حول الجهاز.

- يجب أن يكون WAP361 مستويا ومستقرا وآمنا لمنعه من الانزلاق أو الخروج من موضعه.

- يوصى بتركيب نقطة الوصول WAP361 على حائط أو مربع منعطف.

مجموعة التركيب

- قوس تركيب المعدن

- 2 أجهزة كمبيوتر. مسمار M3.5

- كمبيوتر واحد. مسمار الأمان (مسمار لولبي)

- كمبيوتر واحد. تورك رينش

تركيب شباكك على الحائط

تحذير: لضمان التركيب الآمن والسليم، تأكد من إستخدام مسامير لولبية كافية وتثبيت نقطة الوصول باستخدام مسامير لولبية على الأقل.

الخطوة 1. أستخدم قوس التركيب كقالب لوضع علامات على مواقع ثقوب التركيب الموجودة على القوس.

ملاحظة: إذا كنت تقوم بتركيب نقطة الوصول WAP مباشرة إلى مربع التوزيع، فانتقل إلى الخطوة 3.

الخطوة 2. حفر أربع فتحات بالطيار في مواقع التركيب التي قمت بوضع علامة عليها.

ملاحظة: يختلف حجم فتحة الطيار وفقا للمادة، وسمكها الذي قمت بوصله. يوصى باختبار المادة لتحديد حجم الثقب المثالي لتطبيقات التركيب لديك. يجب أن تكون الثقوب على زوايا متقابلة من القوس.

الخطوة 3. قم بتغذية الكبلات من مربع التوزيع/الجدار من خلال فتحة وصول الكبل الأوسط الكبير الموجودة في الحامل، مع الكلمات ملاحظة التركيب على الحائط الذي يواجهك فقط.

الخطوة 4. ضع فتحات تركيب قوس التركيب مع إمكانية التركيب على الحائط Notice فقط التي تواجهك مع الأسهم لأعلى التي تشير إلى الفتحات المسمار.

الخطوة 5. ضع مسمار في كل فتحة تركيب وأحكم الإحكام.

ملاحظة: قد لا تكون المسامير اللولبية المتوفرة في المجموعة مناسبة لجميع خيارات التركيب. قد تحتاج إلى الحصول على مسامير لولبية تلائم التثبيت المخصص.

الخطوة 6. توصيل كبل الإيثرنت وكبل الطاقة (إختياري) بنقطة الوصول.

ملاحظة: تأكد من وضع جميع الكبلات في مكانها ومن وضع قوس القبضة على الحائط أو صندوق التوزيع. يجب أن يحتوي المفصل الذي تم إنشاؤه بالمسامير اللولبية على قوة انسحاب تبلغ 20 رطلا أو 9 كجم كحد أدنى.

الخطوة 7. مزلق WAP361 برفق على لوحة التركيب. يجب أن يكون شعار Cisco متوافقا مع منافذ شبكة LAN المواجهة للأسفل. إذا تم القيام بذلك بشكل صحيح، فيجب محاذاة فتحة قفل Kensington وفتحة مسامير الأمان.

الخطوة 8. أدخل برغي التأمين (برغي الشق) في الثقب الموجود على اللوحة العليا من الشباك وأمسكه بمسمار الشمع المزود حتى يتم مسح رأس المسمار بالمضرب.

كان عليك الآن أن تركب صفحة 361 على الحائط بنجاح.