الهدف

يمكن تعيين عنوان IP بطريقتين، عبر بروتوكول التكوين الديناميكي للمضيف (DHCP) أو بواسطة تكوين عنوان IP الثابت اليدوي.يكون الإعداد الافتراضي على WAP371 هو DHCP، ومع ذلك، يمكنك أيضا إختيار إستخدام عنوان IP ثابت، وفي هذه الحالة يجب عليك تعطيل عميل DHCP وتخصيص عنوان IP يدويا ومعلومات الشبكة الأخرى. يمكنك تكوين إعدادات IPv4 و IPv6 لإجراء مثل هذه التغييرات.

الهدف من هذا المستند هو توضيح كيفية تكوين إعدادات IPv4 و IPv6 على WAP371. إذا كنت تفضل إصدار من هذا المقال يحتوي على صور، فانقر هنا.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- WAP371

إصدار البرامج

- 1.2.0.2

إعدادات IPv4 التلقائية بواسطة بروتوكول تكوين المضيف الديناميكي (DHCP)

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر شبكة LAN > VLAN وعنوان IPv4. يتم فتح صفحة عنوان VLAN و IPv4:

الخطوة 2. تحت إعدادات IPv4، انقر على زر راديو DHCP في حقل نوع الاتصال. هذا يمكن ال WAP أن يحصل تلقائيا قيمة للعنوان محلي، subnet mask، وقناع افتراضيا مدخل حقول من ال DHCP نادل. هذا الخيار محدد بالفعل بشكل افتراضي.

الخطوة 3. انقر زر الاختيار المطلوب في حقل خوادم اسم المجال.

وتوصف الخيارات المتاحة على النحو التالي:

- ديناميكي — استحوذ على عناوين خادم DNS الأساسية والثانوية من خادم DHCP في الشبكة المحلية.

- يدوي — قم بتكوين عنوان خادم DNS أو أكثر يدويا. أدخل ما يصل إلى عنوانين IP في مربعات النص التي تلي. العنوان الثاني إختياري.

الخطوة 4. انقر على حفظ لحفظ الإعدادات.

إعدادات IPv4 الثابتة

ملاحظة: حدد نوع اتصال واحد فقط لتكوين إعدادات IPv4. إذا كنت قد أخترت إجراء تكوين DHCP أعلاه، فليس من الضروري إجراء التكوين اليدوي الموضح أدناه.

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر شبكة LAN > VLAN وعنوان IPv4. تظهر صفحة عنوان VLAN و IPv4:

الخطوة 2. تحت إعدادات IPv4، انقر IP ثابت في حقل نوع الاتصال. وهذا يتطلب منك تعيين عنوان IP يدويا لنقطة الوصول.

الخطوة 3. أدخل عنوان IP لنقطة الوصول في حقل عنوان IP الثابت. يجب أن يكون عنوان IP هذا فريدا لهذه الشبكة.

الخطوة 4. أدخل قناع الشبكة الفرعية للشبكة في حقل قناع الشبكة الفرعية. القناع الافتراضي هو 255.255.255.0.

الخطوة 5. دخلت التقصير مدخل عنوان في التقصير مدخل مجال. البوابة الافتراضية هي الموجه الذي يربط شبكة بشبكة خارجية، مثل الإنترنت. عندما الغاية عنوان من ربط غير معروف، هو أرسلت إلى التقصير مدخل.

الخطوة 6. أدخل عنوان IP الخاص بخادم نظام اسم المجال (DNS) في حقول خوادم اسم المجال يدويا. يوفر موفر خدمة الإنترنت (ISP) هذا العنوان عادة. عنوان IP الثاني لخادم DNS إختياري.

ملاحظة: عند تحديد نوع اتصال IP الثابت في الخطوة 2، يتم تعيين خادم اسم المجال تلقائيا إلى يدوي.

الخطوة 7. انقر على حفظ لحفظ الإعدادات.

إعدادات IPv6 التلقائية بواسطة بروتوكول التكوين الديناميكي للمضيف (DHCP)

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر شبكة LAN > عنوان IPv6. يتم فتح صفحة عنوان IPv6:

الخطوة 2. انقر على زر راديو DHCP في حقل نوع الاتصال. وهذا يسمح ال WAP أن يحصل تلقائيا قيمة للعنوان محلي، subnet mask، وقناع افتراضيا مدخل حقول من ال DHCP نادل.

الخطوة 3. حدد خانة الاختيار الوضع الإداري ل IPv6 لتمكين الوصول إلى إدارة IPv6 أو تعطيله. وهذا يسمح بالوصول إلى واجهة إدارة الجهاز عبر عنوان IPv6.

الخطوة 4. حدد خانة الاختيار "الوضع الإداري للتكوين التلقائي ل IPv6" لتمكين تكوين العنوان التلقائي ل IPv6 على الجهاز أو تعطيله. وهذا يسمح للأجهزة بإنشاء عنوان IPv6 تلقائيا بدون خادم DHCP أو عنوان معين بشكل ثابت.

الخطوة 5. انقر زر الاختيار المطلوب في حقل خوادم اسم المجال IPv6.

الخيارات المتاحة هي:

- ديناميكية —يتم تعلم خوادم اسم DNS بشكل ديناميكي من خلال DHCPv6.

- يدوي —تحدد ما يصل إلى خادمي اسم DNS ل IPv6 في الحقول المتوفرة.

الخطوة 6. انقر على حفظ لحفظ الإعدادات.

إعدادات IPv6 الثابتة

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر شبكة LAN > عنوان IPv6. يتم فتح صفحة عنوان IPv6:

الخطوة 2. تحت إعدادات IPv6، انقر على IPv6 ثابت في حقل نوع اتصال IPv6. وهذا يتطلب منك تعيين عنوان IP يدويا لنقطة الوصول.

الخطوة 3. حدد خانة الاختيار وضع إدارة التكوين التلقائي ل IPv6 لتمكين تكوين العنوان التلقائي ل IPv6 على الجهاز أو تعطيله. وهذا يسمح للأجهزة بإنشاء عنوان IPv6 تلقائيا بدون خادم DHCP أو عنوان معين بشكل ثابت.

الخطوة 4. حدد خانة الاختيار "الوضع الإداري للتكوين التلقائي ل IPv6" لتمكين تكوين العنوان التلقائي ل IPv6 على الجهاز أو تعطيله.

الخطوة 5. دخلت الأداة ب رغب ساكن إستاتيكي IPv6 عنوان في ال ساكن إستاتيكي IPv6 عنوان مجال.

ملاحظة: يمكن أن يكون لجهاز WAP عنوان IPv6 ثابت بالإضافة إلى العناوين التي تم تكوينها تلقائيا.

الخطوة 6. أدخل طول البادئة للعنوان الثابت في حقل طول بادئة عنوان IPv6 الثابت. نطاق القيم لطول البادئة هو 0 إلى 128 حيث يكون الافتراضي هو 0.

ملاحظة: عنوان الارتباط المحلي هو عنوان IPv6 المستخدم من قبل الارتباط المادي المحلي. يتم تعيين حقل العنوان المحلي لارتباط IPv6 تلقائيا وهو غير قابل للتكوين.

الخطوة 7. دخلت التقصير مدخل عنوان IPv6 في التقصير مدخل مجال. البوابة الافتراضية هي الموجه الذي يربط شبكة بشبكة خارجية، مثل الإنترنت. عندما الغاية عنوان من ربط غير معروف، هو أرسلت إلى التقصير مدخل.

الخطوة 8. أدخل عنوان IPv6 الخاص بخادم نظام اسم المجال (DNS) في حقول خوادم اسم المجال ل IPv6. يوفر موفر خدمة الإنترنت (ISP) هذا العنوان عادة. عنوان IP الثاني لخادم DNS إختياري.

ملاحظة: عند تحديد نوع اتصال IPv6 الثابت في الخطوة 2، يتم تعيين خادم اسم مجال IPv6 تلقائيا إلى "يدوي".

الخطوة 9. انقر على حفظ لحفظ الإعدادات.