الهدف

إستخدام جودة الخدمة (QoS) هي طريقة جيدة لتحسين حركة مرور الشبكة. تتيح لك جودة الخدمة إبطاء حركة المرور ذات الأولوية المنخفضة من أجل توفير سعة معالجة أفضل لحركة المرور ذات الأولوية الأعلى. استنادا إلى وضع الثقة المحدد، يتم فرز الحزم الواردة في 4 قوائم انتظار مختلفة، والتي تتم معالجتها بعد ذلك وفقا للأولوية المحددة من قبل المستخدم.

الهدف من هذا المقال هو توضيح كيفية تكوين إعدادات جودة الخدمة على WAP351.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- WAP351

إصدار البرامج

- v1.0.1.3

تكوين جودة الخدمة

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر جودة الخدمة > الإعدادات العامة. تظهر صفحة الإعدادات العامة:

الإعدادات الأساسية

الخطوة 1. حدد خانة الاختيار تمكين في حقل وضع جودة الخدمة لتشغيل جودة الخدمة.

الخطوة 2. في القائمة المنسدلة وضع الثقة، أختر خيارا لتحديد كيفية تعيين الأولويات للحزم المستلمة.

الخيارات هي:

- CoS/802.1p - يتم تخصيص الأولوية للحزم الواردة استنادا إلى قيمة 802.1p الخاصة بها. إذا لم يتم تمييز الحزمة، فإنها تعطى أولوية من 0. يمكنك ضبط إعدادات تعيين الأولوية في

- CoS/802.1p للوصول إلى جدول قائمة الانتظار.

- DSCP - تستند أولوية الحزمة المستلمة إلى قيمة IP toS/DSCP الخاصة بها. إذا لم يتم تمييز الحزمة، فإنها تعطى أولوية من 0. يمكنك ضبط إعدادات تعيين الأولوية في

- جدول قائمة انتظار الإخراج الخاص ب DSCP.

- المنفذ - في هذا الوضع، يتم تحديد أولوية الحزمة بواسطة CoS (فئة الخدمة) للمنفذ الذي تم الوصول إليه. يمكن تكوين قيمة CoS لكل منفذ في

LAN > صفحة إعدادات المنفذ. في حالة تحديد هذا الخيار، سيتم عرض إعدادات تعيين الأولوية في جدول حالة المنافذ CoS/802.1p.

ملاحظة: استنادا إلى الخيار الذي حددته، انتقل إلى الجدول المناسب لتكوين إعدادات تعيين الأولوية.

حالة منفذ CoS/802.1p

الخطوة 1. إذا قمت بتحديد منفذ في القائمة المنسدلة وضع الثقة، سيظهر جدول حالة المنفذ CoS/802.1p. يوضح هذا الجدول تعيينات الأولوية المعينة لكل منفذ (المسمى GE1 - 5) على WAP. لتحرير هذه التخطيطات، انقر فوق الارتباط [تحرير] للانتقال إلى صفحة شبكة LAN > إعدادات المنفذ.

الخطوة 2. في صفحة إعدادات المنفذ، حدد خانة (خانات) الاختيار الخاصة بالمنفذ (المنافذ) التي ترغب في تحريرها، ثم انقر فوق الزر تحرير. ستتوفر حقول كل منفذ محدد. في القوائم المنسدلة CoS، حدد قيمة CoS لكل منفذ. تتراوح القيم من 0 إلى 7، حيث يكون 0 الأدنى و 7 الأعلى.

CoS/802.1p إلى جدول قائمة انتظار الإخراج

الخطوة 1. انتقل إلى منطقة إعداد قائمة انتظار الإخراج (CoS/802.1p). يقوم الجدول هنا بتعيين أولويات 802.1p لقوائم انتظار الإخراج المحددة. وترد قائمة الأولويات الميدانية CoS/802.1p بين 0 و 7، حيث تمثل 7 أولويات عليا. تظهر القوائم المنسدلة الخاصة بقائمة انتظار الإخراج قوائم انتظار الإخراج (تتراوح من 0 إلى 3) التي يتم تعيين كل أولوية لها. أستخدم القوائم المنسدلة لضبط الأولويات التي تم تعيينها لكل قائمة انتظار.

جدول قائمة انتظار الإخراج ل DSCP

الخطوة 1. انتقل إلى منطقة إعداد قائمة انتظار الإخراج ل DSCP. يقوم الجدول هنا بتعيين أولويات DSCP لقوائم انتظار الإخراج المحددة. يسرد الحقل DSCP الأولويات التي تتراوح من 0 إلى 63. ولا يشترط أن تكون هذه الأولويات قد حددت الرابطات، ولكن يوصى بمنح صفر أولوية أدنى و 63 إلى أعلى مستوى. تظهر القوائم المنسدلة الخاصة بقائمة انتظار الإخراج قوائم انتظار الإخراج (تتراوح من 0 إلى 3) التي يتم تعيين كل أولوية لها. أستخدم القوائم المنسدلة لضبط الأولويات التي تم تعيينها لكل قائمة انتظار.

إعدادات الجدولة

الخطوة 1. انتقل إلى منطقة إعدادات الجدولة. في جدول الجدولة، يمكنك ضبط كيفية جدولة قوائم الانتظار. بشكل افتراضي، يتم تحديد أزرار الاختيار ذات الأولوية الصارمة. في هذا الوضع، تكون الأولوية لقائمة الانتظار 3 > قائمة الانتظار 2 > قائمة الانتظار 1 > قائمة الانتظار 0.

الخطوة 2. انقر زر انتقاء WRR الخاص بقائمة الانتظار للانتقال إلى وضع WRR (الترتيب الدوري المرجح). في هذا الوضع، تتم جدولة قوائم الانتظار بطريقة round-robin وفقا لوزن الخدمة لكل قائمة انتظار. لا يتم السماح بتعويض إعادة التوجيه عن بعد (WRR) إلا في التكوينات التالية: [Q0، Q1]، [Q0، Q1، Q2، Q3].

الخطوة 3. إذا تم تمكين WRR، يمكنك ضبط وزن الخدمة لكل قائمة انتظار متوفرة في حقل وزن WRR. النطاق الصالح هو 1-49.

ملاحظة: تظهر ٪ من النطاق الترددي WRR عدد مرات خدمة كل قائمة انتظار في وضع WRR. يتغير حسب القيم المدخلة في حقول وزن WRR.

الخطوة 4. طقطقة حفظ.