الهدف

يتم إستخدام اقتران جودة الخدمة (QoS) للعميل للتحكم في العملاء اللاسلكيين المتصلين بالشبكة، ويسمح لك بإدارة النطاق الترددي الذي يمكن للعملاء إستخدامه. كما يسمح لك اقتران جودة الخدمة العميل بالتحكم في حركة المرور باستخدام قوائم التحكم في الوصول (ACL). قائمة التحكم في الوصول (ACL) هي مجموعة من شروط الترخيص والرفض، أو القواعد التي توفر الأمان. يمكنها حظر المستخدمين غير المصرح لهم والسماح للمستخدمين المفوضين بالوصول إلى موارد معينة. يمكن أن تمنع قوائم التحكم في الوصول (ACL) أي محاولات غير مبررة للوصول إلى موارد الشبكة.

الهدف من هذا المستند هو توضيح كيفية تكوين إعدادات اقتران جودة الخدمة على WAP371.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- WAP371

إصدار البرامج

- v1.2.0.2

تكوين اقتران جودة خدمة العميل

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر جودة خدمة العميل > اقتران جودة خدمة العميل. يتم فتح صفحة اقتران جودة خدمة العميل:

الخطوة 2. انقر على تردد الراديو المرغوب في حقل الراديو.

وتوصف الخيارات على النحو التالي:

- 1 - يتميز بتردد لاسلكي قدره 5 غيغاهرتز، مما يتيح سرعة تزيد على 2. 4 غيغاهرتز، ويوفر مزيدا من القنوات الأقل عرضة للتلوث بالتداخل. ومع ذلك، فقد يوفر نطاقا أقل وهو متوفر فقط للأجهزة الأحدث التي تدعمها.

- الراديو 2 - له تردد لاسلكي قدره 2.4 جيجاهيرتز يدعم الأجهزة القديمة ويقدم مدى أكبر من 5 جيجاهيرتز ولكنه أقل سرعة.

الخطوة 3. حدد نقطة الوصول الظاهرية (VAP) المطلوبة التي تريد تكوين معلمات جودة خدمة العميل لها في القائمة المنسدلة لنقطة الوصول الظاهرية (VAP). يتم إستخدام نقطة وصول (VAP) لتجزئة شبكة LAN اللاسلكية إلى مجالات بث متعددة. يمكن أن يكون هناك ما يصل إلى ثمانية VAPs لكل نوع لاسلكي.

الخطوة 4. حدد خانة الاختيار تمكين في حقل وضع جودة خدمة العميل لتمكين خدمة جودة الخدمة ل VAP الذي تم إختياره.

الخطوة 5. أدخل الحد الأقصى المطلوب لمعدل الإرسال المسموح به من جهاز WAP إلى العميل بوحدات بت في الثانية في حقل خفض حد النطاق الترددي. المدى from 0-1300 ميجابت في الثانية، حيث يكون 0 غير محدود.

ملاحظة: يجب تمكين وضع جودة خدمة العميل في الخطوة 4، وكذلك في جودة خدمة العميل > الإعدادات العامة للحد من النطاق الترددي العريض لكي يسري.

الخطوة 6. أدخل الحد الأقصى لمعدل الإرسال المسموح به من العميل إلى جهاز WAP بوحدات بت في الثانية في حقل حد النطاق الترددي. المدى from 0-1300 ميجابت في الثانية، حيث يكون 0 غير محدود.

ملاحظة: يجب تمكين وضع جودة خدمة العميل في الخطوة 4، وكذلك في جودة خدمة العميل > الإعدادات العامة للحد من النطاق الترددي العريض لكي يسري.

الخطوة 7. حدد نوع قائمة التحكم في الوصول (ACL) في القائمة المنسدلة نوع قائمة التحكم في الوصول (ACL) لتطبيقها على حركة المرور في الإتجاه الصادر (جهاز WAP إلى عميل).

وتوصف الخيارات على النحو التالي:

- none - لم يتم تحديد نوع قائمة التحكم في الوصول (ACL).

- IPv4 - تفحص قائمة التحكم في الوصول (ACL) حزم IPv4 للتطابقات مع قواعد قائمة التحكم في الوصول (ACL).

- IPv6 - تفحص قائمة التحكم في الوصول (ACL) حزم IPv6 للتطابقات مع قواعد قائمة التحكم في الوصول (ACL).

- MAC - تختبر قائمة التحكم في الوصول (ACL) إطارات الطبقة 2 للتطابقات مع قواعد قائمة التحكم في الوصول (ACL).

الخطوة 8. حدد اسم قائمة التحكم في الوصول (ACL) في القائمة المنسدلة اسم قائمة التحكم في الوصول (ACL) المطلوب تطبيقها على حركة المرور في الإتجاه الصادر.

ملاحظة: لتحديد قائمة تحكم في الوصول (ACL)، يجب أن يكون لديك قاعدة (قواعد) قائمة تحكم في الوصول (ACL) تم تكوينها مسبقا في جودة خدمة العميل > قائمة التحكم في الوصول (ACL). لمزيد من المعلومات، ارجع إلى تكوين قاعدة قائمة التحكم في الوصول (ACL) على WAP371.

الخطوة 9. حدد نوع قائمة التحكم في الوصول (ACL) في القائمة المنسدلة نوع قائمة التحكم في الوصول (ACL) لتطبيقها على حركة المرور في الإتجاه الوارد (جهاز من العميل إلى WAP).

وتوصف الخيارات على النحو التالي:

- none - لم يتم تحديد نوع قائمة التحكم في الوصول (ACL).

- IPv4 - تفحص قائمة التحكم في الوصول (ACL) حزم IPv4 للتطابقات مع قواعد قائمة التحكم في الوصول (ACL).

- IPv6 - تفحص قائمة التحكم في الوصول (ACL) حزم IPv6 للتطابقات مع قواعد قائمة التحكم في الوصول (ACL).

- − MAC تفحص قائمة التحكم بالوصول (ACL) إطارات الطبقة 2 للتطابقات مع قواعد قائمة التحكم بالوصول (ACL).

الخطوة 10. حدد اسم قائمة التحكم في الوصول (ACL) في القائمة المنسدلة اسم قائمة التحكم في الوصول (ACL) التي سيتم تطبيقها على حركة المرور في الإتجاه الوارد.

ملاحظة: لتحديد قائمة تحكم في الوصول (ACL)، يجب أن يكون لديك قاعدة (قواعد) قائمة تحكم في الوصول (ACL) تم تكوينها مسبقا في جودة خدمة العميل > قائمة التحكم في الوصول (ACL). لمزيد من المعلومات، ارجع إلى تكوين قاعدة قائمة التحكم في الوصول (ACL) على WAP371.

الخطوة 11. حدد سياسة DiffServ المطلوبة من القائمة المنسدلة لنهج DiffServ لتطبيقها على حركة المرور من جهاز WAP في إتجاه الصادر.

ملاحظة: لتحديد سياسة DiffServ، يجب أن يكون لديك سياسة DiffService تم تكوينها مسبقا في جودة خدمة العميل > خريطة السياسة. لمزيد من المعلومات، الرجاء الرجوع إلى إنشاء خريطة سياسة على WAP131 و WAP351 و WAP371.

الخطوة 12. حدد سياسة DiffServ المطلوبة من القائمة المنسدلة DiffServ Policy التي سيتم تطبيقها على حركة المرور من جهاز WAP في الإتجاه الوارد.

ملاحظة: لتحديد سياسة DiffServ، يجب أن يكون لديك نهج DiffServ تم تكوينه مسبقا في جودة خدمة العميل > خريطة السياسة. لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى المقالة إنشاء خريطة سياسة في WAP131 و WAP351 و WAP371.

الخطوة 13. انقر على حفظ لحفظ الإعدادات.