الهدف

يتيح لك نظام التوزيع اللاسلكي (WDS) توصيل العديد من أجهزة نقاط الوصول وجعلها تتواصل مع بعضها البعض لاسلكيا. وتعد هذه الوظيفة أساسية لتوفير بيئة شبكة سلسة للعملاء المتجولين. كما يعمل WDS على تبسيط البنية الأساسية للشبكة من خلال تقليل مقدار الكابلات المطلوبة في إعداد الشبكة. يمكن تكوين ما يصل إلى 4 واجهات WDS واستخدامها في نفس الوقت. يجب عمل هذه التكوينات على كل نقطة وصول على أي من طرفي إرتباط WDS. يمكنك أن يكون لديك إرتباط WDS واحد فقط بين أي زوج من أجهزة WAP.

الهدف من هذا المستند هو توضيح كيفية تكوين نظام التوزيع اللاسلكي (WDS) على WAP371.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· WAP371

إصدار البرامج

· الإصدار 1.1.2.3

تكوين جسر WDS

ملاحظة: يجب أن يكون لكافة أجهزة WAP إعدادات متطابقة:

· الراديو

· وضع IEEE 802.11

· النطاق الترددي العريض للقناة

· القناة (غير مستحسن تلقائيا)

أحلت ل كثير معلومة على يشكل هذا عملية إعداد، المقالة أساسي لاسلكي عملية إعداد على ال WAP371.

ملاحظة: عند إستخدام جسر WDS في نطاق 802.11n بسرعة 2.4 جيجاهرتز، قم بتعيين النطاق الترددي للقناة إلى 20 ميجاهرتز، بدلا من النطاق الافتراضي الذي يبلغ 20/40 ميجاهرتز. حيث أن عرض نطاق القناة يجب أن يكون نفسه، فإن تحديد نطاق ترددي معين بدلا من السماح ل WAP باستخدام كل من 20/40 ميجاهرتز يضمن أن الجهاز لن ينفصل.

ملاحظة: إذا أردت تمكين ميزة تتيح لك اكتشاف نقاط الوصول من حولك، فيمكنك تمكين اكتشاف نقطة الوصول للراديو المرغوب فيه في صفحة اكتشاف نقطة الوصول المارقة وانقر فوق الثقة لعنوان Mac الذي تحاول الارتباط به. لمزيد من المعلومات حول اكتشاف نقطة الوصول الدخيلة، ارجع إلى المقالة تكوين اكتشاف نقطة الوصول الدخيلة AP على نقاط وصول WAP351 و WAP371.

الخطوة 1. سجل الدخول إلى أداة تكوين الويب واختر لاسلكي > جسر WDS. تظهر صفحة جسر WDS:

الخطوة 2. حدد خانة الاختيار تمكين في حقل وضع الشجرة المتفرعة. وعند تمكين هذا الخيار، يتم إستخدام بروتوكول الشجرة المتفرعة لمنع حلقات التكرار من التكون عندما تكون المحولات أو الجسور متصلة عبر مسارات متعددة. ينفذ بروتوكول الشجرة الممتدة معيار 802.1 D IEEE من خلال تبادل رسائل BPDU مع المحولات الأخرى للكشف عن حلقات التكرار، ومن ثم يزيل حلقات التكرار من خلال إيقاف تشغيل واجهات الجسر المحددة. يضمن هذا المعيار وجود مسار واحد فقط نشط بين جهازي الشبكة. يوصى بذلك إذا قمت بتكوين إرتباطات WDS.

الخطوة 3. في حقل الراديو، حدد راديو 1 (5 جيجاهيرتز) أو راديو 2 (2. 4 جيجاهيرتز) لكل رابط WDS قمت بتكوينه.

يتم تحديد الخيارات المتاحة على النحو التالي:

· الراديو 1 (5 جيجاهرتز) — 5 جيجاهرتز أسرع قليلا من 2. 4 جيجاهرتز وتستخدم مع الأجهزة الأحدث ولكن قد يكون مداها أقل.

· راديو 2 (2.4 جيجاهرتز) — تدعم سعة 2.4 جيجاهرتز الأجهزة القديمة وذات نطاق أوسع.

ملاحظة: يعرض حقل عنوان MAC المحلي عنوان MAC المنسوب محليا إلى الهوائي اللاسلكي المحدد في حقل الراديو.

الخطوة 4. حدد خانة الاختيار تمكين في حقل واجهة WDS لتمكين إرتباط WDS.

الخطوة 5. في حقل عنوان Mac البعيد، انقر زر السهم. سوف تظهر قائمة منسدلة لعنوان MAC تظهر جميع نقاط الوصول المجاورة. انقر عنوان Mac من القائمة التي تريد تشكيل رابط WDS معها.

ملاحظة: عنوان MAC و SSID غير واضحين.

الخطوة 6. (إختياري) إذا لم تجد الجهاز من القائمة المنسدلة من الخطوة 5، فيمكنك أيضا إدخال عنوان MAC يدويا في حقل عنوان MAC البعيد لجهاز نقطة الوصول على الطرف الآخر من إرتباط WDS الذي يتم إرسال البيانات إليه.

الخطوة 7. من القائمة المنسدلة التشفير، أختر طريقة التشفير التي ترغب في إستخدامها لنقاط الوصول للاتصال ببعضها البعض عبر إرتباط WDS.

يتم تحديد الخيارات المتاحة على النحو التالي:

· لا شيء — لا يتم تطبيق أي تأمين على إرتباط WDS. تخطي الخطوة 13 إذا تم إختيار هذا الخيار.

· WPA شخصي — يستخدم WPA مفتاح مشترك مسبقا للمصادقة بين نقطتي وصول. هذه هي طريقة التشفير الموصى بها. تخطي الخطوة 8 إذا أخترت هذا الخيار.

· WEP الثابت — WEP الثابت هو الحد الأدنى من الأمان ويمكنه دعم ما يصل إلى 4 مفاتيح بطول من 64 إلى 128 بت. يجب إستخدام المفتاح نفسه في جميع الأوضاع. لا ينطبق هذا إلا عندما يعمل الراديو في الوضع القديم: 802.11a للراديو بسرعة 5 جيجاهرتز و 802.11b/g للراديو بسرعة 2.4 جيجاهرتز. تخطي الخطوة 9 إذا أخترت هذا الخيار.

ملاحظة: لا يلزم أن يتطابق نوع التشفير المختار للاستخدام على إرتباط WDS مع نقطة الوصول التي يتم ربطها.

الخطوة 8. إذا تم إختيار WPA شخصي في الخطوة 7، فأدخل اسم معرف ومفتاح للأجهزة المشتركة على جسر WDS في حقلي معرف WDS والمفتاح. ثم انتقل إلى الخطوة 13.

الخطوة 9. إذا أخترت WEP ساكن إستاتيكي في الخطوة 7، بعد ذلك حدد إما زر راديو 64 بت أو زر راديو 128 بت في حقل طول المفتاح. هذا يحدد طول المفتاح المستخدم.

الخطوة 10. في حقل نوع المفتاح، حدد زر الخيار المرغوب.

يتم تحديد الخيارات المتاحة على النحو التالي:

· ASCII — ASCII (التعليمات البرمجية الأمريكية لتبادل المعلومات) هي نظام تشفير الحروف بناء على الحروف الهجائية الإنجليزية المرمزة إلى 128 حرف محدد. أدخل أي تركيبة من 0 إلى 9، من a إلى z ومن a إلى Z. تخطي إلى الخطوة 12 إذا أخترت هذا الخيار.

· سداسي عشري (سداسي عشر) هو نظام عدد موضعي له أساس 16. وهو يستخدم أي مزيج من "0 إلى 9" و"من ألف إلى واو" أو "من ألف إلى واو". وهذه هي مفاتيح تشفير RC4 المشتركة مع المحطات باستخدام جهاز WAP. تخطي الخطوة 11 إذا أخترت هذا الخيار.

ملاحظة: يشار إلى العدد المطلوب من الأحرف إلى يمين الحقل والتغييرات استنادا إلى التحديدات في الحقل نوع المفتاح وطول المفتاح.

الخطوة 11. إذا كنت قد حددت hex في الخطوة 10، فأدخل مفتاح WEP في حقل مفتاح WEP. هذه سلسلة تم إدخالها كمفتاح. يجب أن تتطابق سلاسل مفتاح WEP مع قيمة سلسلة مفتاح WEP لجميع WAP. يكون العدد المطلوب من الأحرف هو 10 أحرف إذا أخترت 64 بت للحقل "طول المفتاح" و 26 حرفا إذا قمت بتحديد 128 بت في حقل "طول المفتاح". ثم انتقل إلى الخطوة 13.

الخطوة 12. إذا كنت قد حددت ASCII في الخطوة 10، فأدخل مفتاح WEP في حقل مفتاح WEP. هذه سلسلة تم إدخالها كمفتاح. يجب أن تتطابق سلاسل مفتاح WEP مع قيمة سلسلة مفتاح WEP لجميع WAPs. العدد المطلوب من الأحرف هو 5 أحرف إذا أخترت 64 بت لحقل طول المفتاح. إذا كنت قد حددت 128 بت في حقل طول المفتاح، فإنه يلزم وجود 13 حرفا.

الخطوة 13. عندما تنتهي من تكوين جميع واجهات إرتباط WDS المطلوبة، انقر فوق حفظ لحفظ التغييرات التي قمت بها.

ملاحظة: لإكمال إرتباط WDS، يجب اتباع إجراءات التكوين نفسها لأجهزة نقطة الوصول الأخرى على جسر WDS المشترك.