الهدف

يشرح هذا المستند كيفية توصيل عميلين باستخدام الشبكات الفرعية من الفئة A و B بموجهات VPN RV042 و RV042G و RV082. الطبولوجيا المستخدمة لتمثيل الوضع هي كما يلي:

الأجهزة القابلة للتطبيق

· الطراز RV016

· الطراز RV042

· الطراز RV042G

· الطراز RV082

إصدار البرامج

· الإصدار 4.2.2.08

توصيل العملاء في شبكات فرعية متعددة

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر إعداد > الشبكة. تظهر صفحة الشبكة:

الخطوة 2. حدد خانة الاختيار enable لتمكين شبكات فرعية متعددة.

الخطوة 3. انقر فوق إضافة/تحرير لإضافة شبكات فرعية متعددة أو تحريرها. تظهر نافذة إدارة الشبكات الفرعية المتعددة.

الخطوة 4. دخلت ال lan عنوان في ال lan عنوان مجال. على سبيل المثال، إذا كنت تريد نفس التكوين كما هو موضح في الهدف، فأدخل 10.0.0.1.

الخطوة 5. أدخل قناع الشبكة الفرعية في حقل قناع الشبكة الفرعية. للمثال أعلاه، أدخل 255.255.252.0.

الخطوة 6. انقر فوق إضافة إلى القائمة لإدخال الحقول في القائمة.

الخطوة 7. (إختياري) لحذف شبكة فرعية، إخترها من الجدول وانقر على حذف.

الخطوة 8. انقر على حفظ بمجرد أن تنتهي لحفظ الإعدادات.

التحقق من التكوين

ملاحظة: ينطبق هذا التكوين على أنظمة تشغيل Windows فقط

الخطوة 9. اكتب cmd في شريط البحث الخاص بالعميل الأول واختر الخيار لفتح نافذة مطالبة الأوامر.

الخطوة 10. اكتب في الأمر ipconfig واضغط enter. تحت منطقة الاتصال المحلية لمهايئ الإيثرنت، تحقق مما إذا كان عنوان IP وقناع الشبكة الفرعية مطابقين لتكوين الموجهات. إذا كانت عناوين IP تطابق التخطي إلى الخطوة 20.

الخطوة 11. إذا لم تتطابق عناوين IP، انتقل إلى لوحة التحكم > الشبكة والإنترنت > مركز الشبكات والمشاركة.

الخطوة 12. حدد موقع الشبكة التي يوفرها RV042/RV082. انقر على اتصال المنطقة المحلية إلى يمين شبكة RV042/RV082. يظهر نافذة حالة اتصال المنطقة المحلية.

الخطوة 13. انقر فوق الخصائص. يظهر إطار خصائص اتصال المنطقة المحلية.

الخطوة 14. أختر الإصدار 4 من بروتوكول الإنترنت (TCP/IPv4) وانقر فوق خصائص لفتح نافذة خصائص بروتوكول الإنترنت الإصدار 4 (TCP/IPv4).

الخطوة 15. انقر على زر إستخدام عنوان IP التالي اللاسلكي وأنت قادر الآن على تكوين عنوان IP وقناع الشبكة الفرعية والبوابة الافتراضية لاتصال LAN هذا.

الخطوة 16. أدخل عنوان IP المطلوب للجهاز في حقل عنوان IP (10.0.1.1).

الخطوة 17. أدخل قناع الشبكة الفرعية المقابل في حقل قناع الشبكة الفرعية (255.255.252.0).

الخطوة 18. أدخل البوابة المطلوبة في حقل البوابة الافتراضية (10.0.0.1). هذا هو العنوان الذي سيستخدمه العميل للاتصال بالعملاء خارج شبكته الفرعية، وينبغي أن يكون عادة عنوان IP المحدد في الخطوة 4.

الخطوة 19. كرر الخطوات من 6 إلى 15 لعملائك الإضافيين.

الخطوة 20. للتحقق من عمل هذا الإعداد، قم بإرسال موجه أوامر ping through من خلال كلا العملاء. أستخدم الأمر ping متبوعا بأي عنوان ويب تريد إختبار الاتصال للتحقق من عمل الشبكة