الهدف

تسمح لك البوابة المقيدة بحظر العملاء المتصلين بشبكة WAP. يرى العملاء صفحة ويب خاصة لأغراض المصادقة قبل السماح لهم باستخدام الإنترنت بشكل طبيعي. يتم إجراء التحقق من صحة المدخل المقيد لكل من الضيوف والمستخدمين المعتمدين. تستخدم البوابة المقيدة مستعرض الويب وتحوله إلى جهاز مصادقة. يتم إستخدام المداخل المقيدة في العديد من نقاط Wi-Fi الفعالة لإجبار المستخدمين على الوصول إلى الإنترنت.

تقدم هذه المقالة تفاصيل حول العملاء الذين تمت مصادقتهم على مثيلات البوابة الأسيرة لنقطة وصول WAP321.

ملاحظة: لمعرفة العملاء الذين فشل في مصادقة العملاء بواسطة المدخل الأسير، ارجع إلى المقالة، اعرض عملاء المصادقة الفاشلة على المدخل الأسير على WAP321.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· WAP321

إصدار البرامج

•1.0.3.4

مجموعات المداخل المربعة

الخطوة 1. سجل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين نقطة الوصول واختر البوابة المقيدة > عملاء المصادقة. تظهر صفحة العملاء المصادق عليهم:

في العملاء المصدق عليهم، يتم عرض هذه الحقول:

· العدد الإجمالي للعملاء المصدق عليهم — يعرض عدد العملاء المصدق عليهم.

· عنوان MAC — يعرض عنوان MAC الخاص بالعملاء الذين تمت مصادقتهم.

· عنوان IP — يعرض عنوان IP الخاص بالعميل الذي تمت مصادقته.

· اسم المستخدم — يعرض اسم مستخدم البوابة المقيدة لعملاء المصادقة.

· البروتوكول — يعرض البروتوكول الذي يختاره المستخدم لإنشاء اتصال (HTTP أو HTTPS).

- HTTP — هو بروتوكول يسمح بنقل البيانات عبر الإنترنت

- HTTPS — هو بروتوكول يسمح بالنقل الآمن للبيانات عبر الإنترنت

· التحقق — يعرض الطريقة التي أستخدم العميل من خلالها المصادقة على البوابة المقيدة. القيم المحتملة هي:

- Guest — المستخدم لا يحتاج إلى مصادقة.

- محلي — يستعمل جهاز WAP321 قاعدة معطيات محلية لمصادقة العميل.

- RADIUS — يستخدم جهاز WAP321 جهاز RADIUS عن بعد لمصادقة العملاء.

· معرف نقطة الوصول الظاهرية (VAP) — يعرض نقطة الوصول الظاهرية التي يكون العميل مقترنا بها.

· معرف الراديو — يعرض رقم تعريف الراديو. يعرض WAP321 دائما الراديو 1.

· معرف البوابة المقيدة — يعرض مثيل البوابة المقيدة التي يقترن بها العميل.

· مهلة جلسة العمل — يعرض مقدار الوقت الذي انقضى منذ آخر مصادقة للمستخدم على المدخل المضمن.

· المهلة البعيدة — يعرض الوقت الذي انقضى منذ آخر إجراء قام به المستخدم على نقطة الوصول.

· طلب عنوان URL الأولي — يعرض عنوان URL الذي استخدمه المستخدم للوصول إلى البوابة المقيدة في البداية.

· الحزم المستلمة — يعرض كمية حزم IP التي تم تلقيها من محطة المستخدم ل WAP321.

· الحزم المرسلة — يعرض كمية حزم IP في محطة المستخدم المرسلة من WAP321.

· وحدات البايت المتلقاة — يعرض كمية وحدات البايت التي تم تلقيها من محطة المستخدم من WAP321.

· وحدات البايت المرسلة — يعرض كمية وحدات البايت في محطة المستخدم المرسلة من WAP321.

الخطوة 2 (اختيارية). للحصول على أحدث البيانات، انقر فوق تحديث.