الهدف

تسمح لك البوابة المقيدة بحظر العملاء المتصلين بشبكة WAP. يرى العملاء صفحة ويب خاصة لأغراض المصادقة قبل السماح لهم باستخدام الإنترنت بشكل طبيعي. يتم إجراء التحقق من صحة المدخل المقيد لكل من الضيوف والمستخدمين المعتمدين. تستخدم البوابة المقيدة مستعرض الويب وتحوله إلى جهاز مصادقة. تستخدم البوابات المقيدة خصيصا في العديد من نقاط Wi-Fi الساخنة لإجبار المستخدمين على الوصول إلى الإنترنت. يتم إستخدام صفحة المستخدمين المحليين لتكوين المستخدمين الضيوف أو المستخدمين المعتمدين. بخلاف المستخدمين الضيوف، يجب على المستخدمين المعتمدين توفير اسم مستخدم وكلمة مرور صحيحين للوصول إلى شبكة WAP.

يشرح هذا المستند كيفية تكوين المستخدم المحلي للمدخل المتنقل (CP) على نقطة وصول WAP321.

الجهاز القابل للتطبيق

· WAP321

إصدار البرامج

•1.0.3.4

تكوين المستخدم المحلي للمدخل المتنقل

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب لاختيار البوابة المقيدة > المستخدمين المحليين. يتم فتح صفحة المستخدمين المحليين:

الخطوة 2. أدخل الاسم في الحقل اسم المستخدم. المدى هو من 1 إلى 32 حرف أبجدي رقمي.

الخطوة 3. انقر فوق حفظ لحفظ التغييرات. يتم إعادة عرض الصفحة باستخدام حقول إضافية لتكوين المستخدم.

الخطوة 4. أختر اسم المستخدم الذي قمت بإنشائه من القائمة المنسدلة للمدخل الساري.

الخطوة 5. دخلت المستعمل كلمة أن يصدق ال login للمستخدم يشكل حاليا في المستعمل كلمة مجال. المدى هو من 8 إلى 32 أبجدي رقمي وحروف خاصة. كلمة المرور حساسة لحالة الأحرف.

خطوة 6. (إختياري) إن يريد أنت أن يعرض الكلمة في المستعمل كلمة مجال فحصت العرض كلمة كمسح نص تدقيق صندوق.

الخطوة 7. أدخل مقدار الوقت (بالدقائق) في حقل "المهلة البعيدة" الذي سيتم بعد ذلك تسجيل خروج المستخدم إذا لم يكن هناك نشاط نيابة عن المستخدم. المدى from 1 to 1440 دقيقة. القيمة الافتراضية هي 60. تعني القيمة 0 عدم فرض المهلة.

الخطوة 8. أختر المجموعة التي تريد تعيين المستخدم الذي تم تكوينه حاليا من القائمة المنسدلة لاسم المجموعة.

ملاحظة: لمعرفة المزيد حول تكوين المجموعات المحلية على المدخل المقيد، ارجع إلى المقالة، المجموعات المحلية في البوابة المأسورة على نقاط وصول WAP321.

الخطوة 9. أدخل السرعة القصوى للتحميل في حقل "الحد الأقصى لسرعة النطاق الترددي للتحميل" الذي يمكن للمستخدم الذي تم تكوينه حاليا إرسال البيانات باستخدام البوابة المقيدة. المدى from 0 to 300 ميجابت في الثانية. القيمة الافتراضية هي 0.

الخطوة 10. أدخل الحد الأقصى لسرعة التنزيل في حقل الحد الأقصى لمعدل تدفق النطاق الترددي الذي يمكن للمستخدم الذي تم تكوينه حاليا إستلام البيانات باستخدام المدخل المتنقل. المدى from 0 to 300 ميجابت في الثانية. القيمة الافتراضية هي 0.

الخطوة 11. (إختياري) إذا كنت تريد حذف المستخدم الذي تم تكوينه حاليا، فحدد خانة الاختيار حذف المستخدم

الخطوة 12. انقر فوق حفظ لحفظ جميع التكوينات التي تم إجراؤها على صفحة "المستخدمون المحليون".