الهدف

تسمح لك البوابة المقيدة بحظر العملاء المتصلين بشبكة WAP. يرى العملاء صفحة ويب خاصة لأغراض المصادقة قبل السماح لهم باستخدام الإنترنت بشكل طبيعي. يتم إجراء التحقق من صحة المدخل المقيد لكل من الضيوف والمستخدمين المعتمدين. تستخدم البوابة المقيدة مستعرض الويب وتحوله إلى جهاز مصادقة. تستخدم البوابات المقيدة خصيصا في العديد من نقاط Wi-Fi الساخنة لإجبار المستخدمين على الوصول إلى الإنترنت. تكون مثيلات المدخل المتنقل مجموعات محددة من التكوينات التي يتم إستخدامها لمصادقة العملاء على شبكة WAP. يجب أن تكون هذه الأمثلة مقترنة بنقاط الوصول الظاهرية (VAP). يمكن تكوين مثيلات مختلفة (بحد أقصى يصل إلى وحدتين) للاستجابة بشكل مختلف للمستخدمين أثناء محاولتهم الوصول إلى نقطة الوصول الافتراضية المقترنة. VAPs هي شبكات محلية لاسلكية مجزأة في مجالات بث متعددة هي معادل لاسلكي من شبكات VLAN الخاصة بالإيثرنت. وهذا ما يجعل من الممكن محاكاة نقاط وصول متعددة في جهاز WAP مادي واحد.

يشرح هذا المقال كيفية إقران مثيلات البوابة المقيدة (CP) على نقطة وصول WAP321.

الجهاز القابل للتطبيق

· WAP321

إصدار البرامج

•1.0.3.4

اقتران مثيل المدخل المتنقل

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر البوابة المقيدة > اقتران المثيل. يتم فتح صفحة اقتران المثيل:

فيما يلي الحقول المتاحة تحت اقتران المثيل.

· واجهة الشبكة — تعد نقاط الوصول الظاهرية (VAPs) شبكات محلية لاسلكية مجزأة في مجالات بث متعددة. يعرض هذا الحقل المجالات المقسمة؛ يعتبر كل مقطع نقطة وصول ظاهرية مختلفة.

· اسم المثيل — يعرض المثيل الذي تم إختياره لواجهة الشبكة.

الخطوة 2. أخترت المثيل ل كل VAP أن أنت تريد أن يقترن من المثيل إسم قائمة منسدلة. ستكون تكوينات المثيل فعالة وتطبق على المستخدمين الموجودين في واجهة الشبكة هذه فقط.

الخطوة 3. انقر فوق حفظ لحفظ التغييرات التي تم إجراؤها على صفحة اقتران المثيلات.