الهدف

البوابة المقيدة هي ميزة تسمح للمسؤول بحظر العملاء المتصلين بشبكة نقطة الوصول اللاسلكية (WAP). يرى العملاء صفحة ويب خاصة لأغراض المصادقة قبل السماح لهم باستخدام الإنترنت بشكل طبيعي. يعد التحقق من صحة المدخل المتنقل خاصا بكل من الضيوف والمستخدمين المعتمدين للشبكة. تستخدم هذه الميزة مستعرض الويب وتحوله إلى جهاز مصادقة. تستخدم البوابات المقيدة خصيصا في العديد من نقاط Wi-Fi الساخنة لإجبار المستخدمين على الوصول إلى الإنترنت.

يحتوي تكوين المدخل المتنقل على هذه العناصر:

- تكوين البوابة المقيدة العمومية — يتم إستخدام هذه الصفحة للتحكم في الحالة الإدارية لميزة البوابة المقيدة ولتكوين الإعدادات العمومية التي ستؤثر على جميع مثيلات البوابة المقيدة التي تم تكوينها على جهاز WAP. لمعرفة المزيد حول التكوين العام على البوابة المقيدة، انقر هنا.

- تكوين المثيل — مثيلات المدخل الأسير هي مجموعات معرفة للتكوين يتم إستخدامها لمصادقة العملاء على شبكة WAP. يمكن تكوين حالتين مختلفتين كحد أقصى للاستجابة بشكل مختلف للمستخدمين أثناء محاولتهم الوصول إلى نقطة الوصول الافتراضية المقترنة. لمعرفة المزيد حول تكوين المثيل على البوابة المقيدة، انقر هنا.

- اقترانات المثيلات — مثيلات المدخل الأسير هي مجموعات معرفة للتكوين يتم إستخدامها لمصادقة العملاء على شبكة WAP. يجب أن تكون هذه الأمثلة مقترنة بنقاط الوصول الظاهرية (VAP). يمكن تكوين حالتين مختلفتين كحد أقصى للاستجابة بشكل مختلف للمستخدمين أثناء محاولتهم الوصول إلى نقطة الوصول الافتراضية المقترنة. VAPs هي شبكات منطقة محلية لاسلكية مجزأة (LANs) في مجالات بث متعددة هي مكافئة لاسلكية لشبكات منطقة إيثرنت المحلية الظاهرية (VLANs). وهذا يسمح بمحاكاة نقاط وصول متعددة في جهاز WAP مادي واحد. لمعرفة المزيد حول اقتران المثيل على البوابة المقيدة، انقر هنا.

- المجموعات المحلية — في المدخل المقيد يتم تعيين كل مستخدم محلي لمجموعة مستخدمين ويتم تعيين كل مجموعة لمثيل مدخل مقيد. تساعد المجموعة في إدارة تعيين المستخدمين لمثيل المدخل المقيد. المجموعة الافتراضية موجودة بالفعل ولا يمكن حذفها. يمكن إنشاء مجموعتي مستخدمين إضافيتين.

- المستخدمون المحليون — تستخدم صفحة المستخدمون المحليون لتكوين المستخدمين الضيوف أو المستخدمين المعتمدين. بخلاف المستخدمين الضيوف، يجب على المستخدمين المعتمدين توفير اسم مستخدم وكلمة مرور صحيحين للوصول إلى شبكة WAP. لمعرفة المزيد حول تكوين المستخدمين المحليين على البوابة المقيدة، انقر هنا.

يوضح هذا المقال كيفية تكوين المجموعات المحلية في البوابة المقيدة على نقطة وصول WAP321.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- WAP321

إصدار البرامج

- 1.0.6.5

تكوين مجموعات البوابات المقيدة

إضافة مجموعة بوابات إلزامية

ملاحظة: مجموعة المستخدمين الافتراضية في مجموعات الصفحات المقيدة افتراضية ولا يمكن حذفها.

الخطوة 1. سجل الدخول إلى الأداة المساعدة المستندة إلى الويب لنقطة الوصول واختر مدخل أسير > مجموعات محلية.

الخطوة 2. في منطقة "المجموعات المحلية"، أختر Create من القائمة المنسدلة "مجموعات المداخل" المقيدة لإنشاء مجموعة محلية جديدة.

الخطوة 3. تحت معلمات مجموعة البوابات المقيدة، أدخل اسما للمجموعة المحلية في حقل اسم المجموعة.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إستخدام FirstGroup كاسم للمجموعة المحلية.

الخطوة 4. طقطقة حفظ.

تمت الآن إضافة مجموعة البوابات المقيدة المحددة بنجاح.

ملاحظة: تتطلب البوابة المقيدة لغير الضيوف من المستخدمين تسجيل الدخول استنادا إلى اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بهم. يقوم WAP بإنشاء مجموعة محلية تحتوي على مجموعة من المستخدمين المحليين. يتم بعد ذلك إرفاق المجموعة المحلية بمثيل. يمكن للمستخدمين المحليين الذين هم عضو في المجموعة المحلية الوصول من خلال المدخل المقيد.

حذف مجموعة البوابات المقيدة

الخطوة 1. لحذف مجموعة، أختر اسم المجموعة من القائمة المنسدلة "مجموعات المداخل الأسيرة".

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إختيار مجموعة ثانية.

الخطوة 2. حدد خانة الاختيار حذف مجموعة .

الخطوة 3. طقطقة حفظ.

تم الآن حذف مجموعة البوابات المقيدة المحددة بنجاح.

يجب أن تكون قد انتهيت الآن من تكوين المجموعات المحلية بنجاح في البوابة المقيدة على نقطة وصول WAP321.