الهدف

تسمح لك البوابة المقيدة بحظر العملاء المتصلين بشبكة WAP. يرى العملاء صفحة ويب خاصة لأغراض المصادقة قبل السماح لهم باستخدام الإنترنت بشكل طبيعي. يعد التحقق من المدخل المقيد خاصا بكل من الضيوف والمستخدمين المعتمدين، ويستخدم مستعرض الويب من خلال تحويله إلى جهاز مصادقة. مثيلات المدخل المتنقل هي مجموعة محددة من التكوينات التي يتم إستخدامها لمصادقة العملاء على شبكة WAP. يمكن تكوين مثيلات مختلفة (بحد أقصى يصل إلى وحدتين) للاستجابة بشكل مختلف للمستخدمين أثناء محاولتهم الوصول إلى نقطة الوصول الافتراضية المقترنة. يتم إستخدام المداخل المقيدة في العديد من نقاط Wi-Fi الفعالة لإجبار المستخدمين على الوصول إلى الإنترنت.

يشرح هذا المستند كيفية تكوين التكوين العام للمدخل المتنقل على نقطة وصول WAP321.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· WAP321

إصدار البرامج

•1.0.3.4

تكوين مثيل المدخل المقيد

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر البوابة المقيدة > تكوين المثيل. يتم فتح صفحة تكوين المثيل:

الخطوة 2. أختر Create من القائمة المنسدلة لمثيلات المدخل الموقوف إذا كنت ترغب في إنشاء تكوين جديد. لتحرير التكوين الحالي، أختر المثيل الحالي من القائمة المنسدلة والتخطي إلى الخطوة 5.

ملاحظة: يمكنك إنشاء تكوينين كحد أقصى.

الخطوة 3. أدخل اسما للتكوين في حقل اسم المثيل. المدى هو من 1 إلى 32 حرف أبجدي رقمي.

الخطوة 4. انقر فوق حفظ لحفظ التغييرات التي تم إجراؤها. يتم إعادة عرض الصفحة باستخدام حقول إضافية لتكوين المثيل.

تحتوي صفحة تكوين المثيل على بعض الحقول غير القابلة للتكوين والتي تعرض المعلومات التالية:

· معرف المثيل — يحدد رقم المرتبة لمثيل CP الذي تم تكوينه حاليا على جهاز WAP.

· Locale Count — يحدد عدد الإعدادات المحلية (مجموعة اللغة والمعلمات الخاصة بالبلد لتفضيلات المستخدم) المقترنة بالمثيل.

الخطوة 5. حدد خانة الاختيار تمكين لتمكين مثيل CP في حقل الوضع الإداري.

الخطوة 6. أخترت البروتوكول أن يريد أنت ال cp مثال أن يستعمل للتحقق في البروتوكول مجال. القيم المحتملة هي:

· http — لا يقوم بتشفير المعلومات لعملية التحقق.

· HTTPS — يستخدم طبقة مآخذ التوصيل الآمنة (SSL)، التي تتطلب شهادة لتوفير التشفير المستخدم في عملية المصادقة.

الخطوة 7. أخترت المصادقة أسلوب ل ال cp أن يستعمل للتحقق من ال التحقق قائمة ميلان إلى جانب. يتم إستخدام طرق المصادقة لرفض وصول المستخدمين الضارين إلى الجهاز. يتم إستخدام أسلوب المصادقة المختار للتحقق من العملاء. القيم المحتملة هي:

· Guest — لا يستخدم أي مصادقة.

· محلي — يستخدم قاعدة بيانات محلية للمصادقة.

· RADIUS — يستخدم قاعدة بيانات خادم RADIUS عن بعد للمصادقة.

الخطوة 8. حدد خانة الاختيار تمكين في حقل إعادة التوجيه إذا كنت تريد إعادة توجيه العميل الذي تمت مصادقته حديثا إلى URL تم تكوينه.

الخطوة 9. أدخل عنوان URL بالبادئة "http://" والتي سيتم إعادة توجيه العميل الذي تمت مصادقته حديثا إليها في حقل عنوان URL لإعادة التوجيه. ويتراوح العدد من 0 إلى 256 حرفًا.

الخطوة 10. أدخل مقدار الوقت الذي يمكن للمستخدم البقاء فيه في وضع الخمول قبل تسجيل الخروج تلقائيا في حقل المهلة البعيدة. إذا تم تعيين القيمة على 0، فلن يتم فرض المهلة. المدى from 0 to 1440 دقيقة. القيمة الافتراضية هي 60 دقيقة.

الخطوة 11. أدخل مقدار الوقت الذي يجب انتظاره قبل انتهاء الجلسة في حقل مهلة جلسة العمل. المدى from 0 to 1440 دقيقة. القيمة الافتراضية هي 0، مما يعني عدم فرض المهلة.

الخطوة 12. أدخل سرعة التحميل القصوى التي يمكن للعميل إرسالها للبيانات عبر البوابة المقيدة في حقل "الحد الأقصى لنطاق النطاق الترددي للتحميل". المدى from 0 to 300 ميجابت في الثانية. القيمة الافتراضية هي 0.

الخطوة 13. أدخل الحد الأقصى لسرعة التنزيل التي يمكن للعميل من خلالها تلقي البيانات عبر البوابة المقيدة في حقل الحد الأقصى لعرض النطاق الترددي للتنزيل. المدى from 0 to 300 ميجابت في الثانية. القيمة الافتراضية هي 0.

الخطوة 14. أخترت المجموعة المرغوب في المستعمل مجموعة إسم مجال، أي أنت تريد أن يعين إلى ال cp مثال من القائمة المنسدلة من يشكل مجموعة.

الخطوة 15. أختر نوع بروتوكول الإنترنت في حقل شبكة RADIUS IP، والذي سيتم إستخدامه بواسطة مثيل CP من القائمة المنسدلة لشبكة RADIUS IP. القيم المحتملة هي:

· IPv4 — سيكون عنوان عميل RADIUS في الإصدار الرابع من IP بتنسيق العنوان xxx.xxx.xxx.xxx (192.0.2.10).

· IPv6 — سيكون عنوان عميل RADIUS في الإصدار السادس من IP مع تنسيق العنوان xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx (2001:DB8::CAD5:7D91).

الخطوة 16. حدد خانة الاختيار تمكين في حقل RADIUS العمومي إذا كنت تريد إستخدام قائمة خوادم RADIUS العمومية للمصادقة.

TimeAver: تخطي الخطوة 22 إذا أخترت RADIUS العمومي. لا تحتاج إلى إدخال IP لخادم RADIUS إذا قمت بتمكين خيار RADIUS العمومي لأن ميزة CP ستستخدم خوادم RADIUS العمومية التي تم تكوينها مسبقا.

الخطوة 17. حدد خانة الاختيار تمكين في حقل محاسبة RADIUS إذا كنت تريد تعقب إستخدام الوقت والبيانات للعملاء على شبكة WAP وقياسه.

الخطوة 18. أدخل عنوان IP الخاص بخادم RADIUS الذي تريد إستخدامه كخادم أساسي في حقل عنوان IP-1 للخادم. يجب أن يكون عنوان IP بتنسيق IPv4 أو IPv6 وفقا لما قمت باختياره في شبكة IP الخاصة ب RADIUS في الخطوة 15.

الخطوة 19. (إختياري) أدخل عناوين IP الخاصة بخادم RADIUS للنسخ الاحتياطي في حقول عنوان IP-2 للخادم إلى عنوان IP-4. يتم إستخدام هذه الخوادم في حالة فشل المصادقة مع الخادم الأساسي. يمكنك تكوين ما يصل إلى ثلاثة خوادم IP للنسخ الاحتياطي والتي ستتم مصادقتها بشكل تسلسلي إذا فشل السلف.

الخطوة 20. أدخل المفتاح السري المشترك في حقل Key-1 الذي يستخدمه جهاز WAP للمصادقة على خادم RADIUS الأساسي. يمكنك إستخدام حتى 63 حرفا ورقما ورقميا قياسيا وحرفا خاصا. المفتاح حساس لحالة الأحرف.

الخطوة 21. (إختياري) أدخل المفتاح السري المشترك في حقول المفتاح من 2 إلى 4 التي يستخدمها جهاز WAP للمصادقة على خوادم RADIUS الخاصة.

يعرض حقل عدد الإعدادات المحلية عدد الإعدادات المحلية المقترنة بالمثيل الحالي. يمكن إنشاء ثلاثة إعدادات محلية مختلفة وتخصيصها لكل مثيل من صفحة تخصيص الويب.

الخطوة 22. (إختياري) إذا كنت تريد حذف المثيل المكون حاليا، فتحقق من خانة الاختيار حذف المثيل لحذف المثيل المكون حاليا.

الخطوة 23. انقر فوق حفظ لحفظ كافة التغييرات التي تم إجراؤها.