الهدف

تسمح لك البوابة المقيدة بحظر العملاء المتصلين بشبكة WAP. يرى العملاء صفحة ويب خاصة لأغراض المصادقة قبل السماح لهم باستخدام الإنترنت بشكل طبيعي. يعد التحقق من المدخل المقيد خاصا بكل من الضيوف والمستخدمين المعتمدين، ويستخدم مستعرض الويب من خلال تحويله إلى جهاز مصادقة. يتم تخزين قاعدة بيانات المستخدمين المصادق عليهم محليا على جهاز WAP أو على خادم RADIUS. يتم إستخدام المداخل المقيدة في العديد من نقاط Wi-Fi الفعالة لإجبار المستخدمين على الوصول إلى الإنترنت. يتم إستخدام صفحة التكوين العام للتحكم في الحالة الإدارية لميزة "المدخل الموقوف" ولتكوين الإعدادات العمومية التي ستؤثر على جميع مثيلات البوابة المأسورة التي تم تكوينها على جهاز WAP.

يشرح هذا المستند كيفية تكوين التكوين العام للمدخل المتنقل على نقطة وصول WAP321.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· WAP321

إصدار البرامج

•1.0.3.4

التكوين العام للمدخل المتنقل

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر البوابة المقيدة > التكوين العام. يتم فتح صفحة التكوين العام:

تحتوي صفحة التكوين العام على بعض الحقول غير القابلة للتكوين، والتي تعرض المعلومات التالية:

· عدد المثيلات — يحدد عدد مثيلات CP (المدخل الأسير) التي تم تكوينها حاليا على جهاز WAP. يمكن تكوين ما يصل إلى مثالين.

· عدد المجموعات — يحدد عدد مجموعات CP التي تم تكوينها حاليا على جهاز WAP. يمكن تكوين ما يصل إلى مجموعتين.

· عدد المستخدمين — يحدد عدد مستخدمي CP الذين تم تكوينهم حاليا على جهاز WAP. يمكن تكوين ما يصل إلى 128 مستخدما.

الخطوة 2. حدد خانة الاختيار تمكين لتمكين وضع المدخل المقيد.

الخطوة 3. أدخل عدد الثواني في حقل مهلة المصادقة التي تريد أن تبقي نقطة الوصول جلسة المصادقة مفتوحة مع العميل اللاسلكي المقترن. مهلة المصادقة الافتراضية هي 300 ثانية. المدى from 60 to 600 ثاني.

الخطوة 4. أدخل رقم المنفذ في حقل منفذ HTTP الإضافي إذا كنت تريد إستخدام منفذ إضافي لحركة مرور HTTP. القيمة الافتراضية هي 0 (معطل). المدى from 0 to 65535.

الخطوة 5. أدخل رقم المنفذ في حقل منفذ HTTPS الإضافي إذا كنت تريد إستخدام منفذ إضافي لحركة مرور HTTPS (حركة مرور HTTP عبر SSL). القيمة الافتراضية هي 0 (معطل). المدى from 0 to 65535.

ملاحظة: يتم إستخدام هذه المنافذ الإضافية بشكل حصري لجميع حركة مرور الشبكة الأخرى. لا يمكن إستخدام رقم المنفذ 80 أو 443 حيث أنهما افتراضيان ل HTTP و HTTPs على التوالي. أيضا، ال HTTP و HTTPS ميناء يستطيع لا يكون ال نفس.

الخطوة 6. انقر فوق حفظ لحفظ جميع التكوينات التي تم إجراؤها.