الهدف

يعد Wi-Fi Protected Setup (WPS) معيارا يتيح إنشاء الشبكات اللاسلكية ببساطة دون التضحية بأمان الشبكة. لا يلزم إدخال اسم الشبكة والمفاتيح والتكوينات الأخرى المختلفة إذا تم تمكين WPS. يتطلب WPS إما رمز PIN للجهاز، عادة رقم من 8 أرقام، أو حدث زر ضغط للسماح لعميل جديد قادر على WPS بالانضمام إلى الشبكة.

يشرح هذا المقال كيفية تكوين WPS على نقاط وصول WAP121 و WAP321.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- WAP121

- WAP321

إصدار البرامج

- 1.0.3.4

تسجيل العميل

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر لاسلكي > معالجة WPS تظهر صفحة عملية WPS:

يمكنك إستخدام أي من الطريقتين التاليتين لتسجيل عميل لاسلكي في جهاز WAP.

- تسجيل PIN — يوجد رقم التعريف الشخصي (PIN) على تسمية المنتج أو يمكن عرضه على صفحة إعداد WPS.

- تسجيل PBC — يتم تنفيذ تكوين زر الدفع (PBC) إما على المنتج أو من خلال الأداة المساعدة للبرنامج في الجهاز.

تسجيل العميل حسب أسلوب PIN

اتبع الخطوات الواردة أدناه لتسجيل العميل اللاسلكي في جهاز WAP بأسلوب PIN.

الخطوة 1. أختر مثيل WPS من القائمة المنسدلة معرف مثيل WPS الذي سيتم تسجيل الجهاز عليه. يتم إستخدامه كمعرف للمثيل، ومع ذلك، يدعم WAP مثيل واحد فقط من WPS.

الخطوة 2. أدخل رمز PIN الخاص بالعميل اللاسلكي في حقل تسجيل PIN. يمكن طباعة رقم التعريف الشخصي (PIN) على أجهزة جهاز العميل أو يمكن الحصول عليه من خلال الأداة المساعدة للبرنامج في الجهاز.

الخطوة 3. انقر فوق بدء لبدء عملية التسجيل.

ملاحظة: يمكنك أيضا بدء عملية التسجيل من جهاز العميل اللاسلكي. يمكن إنشاء رقم PIN الخاص ب WAP على صفحة إعداد WPS (أستخدم الأداة المساعدة لتكوين نقطة الوصول لاختيار لاسلكي > إعداد WPS). ارجع إلى المقالة بعنوان تكوين "الإعداد المحمي عبر شبكة Wi-Fi (WPS)" على نقاط الوصول WAP121 و WAP321 للحصول على مزيد من التفاصيل حول كيفية إعداد رقم تعريف WPS والتكوينات الأخرى.

تسجيل العميل حسب أسلوب PBC

اتبع الخطوات الواردة أدناه لتسجيل العميل اللاسلكي في جهاز WAP بأسلوب PBC.

ملاحظة: يمكن فقط للأجهزة اللاسلكية التي تحتوي على زر جهاز WPS إستخدام طريقة PBC لتسجيل العميل.

الخطوة 1. أختر مثيل WPS من القائمة المنسدلة معرف مثيل WPS الذي سيتم تسجيل الجهاز عليه. ومع ذلك، يدعم WAP مثيل واحد فقط من WPS.

الخطوة 2. انقر فوق بدء لبدء عملية التسجيل باستخدام طريقة تسجيل PBC. في غضون دقيقتين، اضغط على زر جهاز WPS على جهاز العميل لتوصيله ب WAP.

معلومات المثيل

قم بالتمرير لأسفل إلى منطقة حالة المثيل التي تحتوي على المعلومات التالية:

- حالة WPS — تعرض ما إذا كانت عملية WPS ممكنة أو معطلة على جهاز WAP.

- حالة تكوين WPS — يعرض حالة تكوين WPS على جهاز WAP.

- غير مكون — يشير إلى أن إعدادات نقطة الوصول الظاهرية (VAP) تم تكوينها بواسطة WPS، وبعد ذلك تتغير الحالة إلى تم تكوينها.

- شكلت — يشير إلى أن ال VAP عملية إعداد يستطيع لا يكون شكلت بالمسجل خارجي ويحافظ على التشكيل حالي.

- حالة الحركة — يعرض حالة الحركة الحالية بين جهاز WAP والعميل اللاسلكي. عند اكتمال عملية التسجيل، تتغير حالة المعاملة من "بلا" إلى "نجاح".

- حالة تشغيل WPS — يعرض حالة تشغيل WPS الحالية. عندما يدخل المستخدم رقم التعريف الشخصي (PIN) على جهاز العميل، تتغير حالة تشغيل WPS إلى إضافة منتسب. عند اكتمال عملية التسجيل، تتغير حالة تشغيل WPS إلى "جاهز".

- حالة تأمين نقطة الوصول — يعرض ما إذا كان المثيل الحالي في حالة تأمين، والتي تمنع السجلات الأخرى خارج الشبكة. الخيارات المتاحة هي:

- مؤقت - يتم تأمين الجهاز مؤقتا ويتم عرض مدة الإغلاق.

- دائم — يتم تأمين الجهاز بشكل دائم.

- فشل محاولات مع PIN غير صالح — يعرض عدد المرات التي فشلت فيها المصادقة بسبب كلمة مرور غير صحيحة أو غير صحيحة.

قم بالتمرير لأسفل إلى منطقة ملخص المثيل التي تحتوي على المعلومات التالية:

- يعرض WPS VAP — معرف نقطة الوصول الظاهرية (VAP) المرتبط بمثيل WPS. نقطة الوصول الظاهرية (VLAN) هي المعادل اللاسلكي لشبكة LAN الظاهرية (VLAN) التي تقسم شبكة LAN اللاسلكية وتحاكي نقاط الوصول المتعددة في جهاز فعلي واحد.

- SSID — يعرض SSID المستخدم في مثيل WPS. يستخدم SSID لتعريف الشبكة المحلية اللاسلكية.

- يعرض التأمين — نوع التأمين المستخدم في مثيل WPS.

الخطوة 1. (إختياري) انقر فوق تحديث لعرض أحدث حالة للصفحة.