الهدف

Wi-Fi Protected Setup (WPS) هو بروتوكول يتيح إنشاء الشبكات اللاسلكية ببساطة دون أي تضحية بأمان الشبكة. كما أنها تفيدك من تكوين أسماء الشبكات والمفاتيح وتكوينات التشفير الأخرى. يمكن تكوين WPS إما بتكوين زر الضغط أو رقم تعريف شخصي (PIN).

يشرح هذا المقال كيفية تكوين إعداد WPS على نقاط وصول WAP121 و WAP321.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· WAP121

· WAP321

إصدار البرامج

•1.0.3.4

تكوين إعداد WPS

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر لاسلكي > إعداد WPS. تظهر صفحة إعداد WPS:

التكوين العام

يعرض حقل إصدار WPS المدعوم إصدار بروتوكول WPS الذي يدعمه جهاز WAP.

الخطوة 1. أدخل اسم الجهاز في حقل اسم جهاز WPS.

يتم عرض الحقول التالية:

· حالة التشغيل العامة ل WPS — يعرض ما إذا كان بروتوكول WPS ممكنا أو معطلا على جهاز WAP.

· رقم التعريف الشخصي لجهاز WPS — يعرض رقم WPS الذي تم إنشاؤه بواسطة النظام والمكون من ثماني أرقام لجهاز WAP. يلزم تثبيت الجهاز عند بدء تسجيل WPS في جهاز العميل.

الخطوة 2. (إختياري) لإنشاء رقم تعريف شخصي جديد، انقر فوق إنشاء.

تحذير الأمان: يسمح رقم PIN الخاص بالمنتسب للسجل الخارجي بإعادة تكوين الشبكة اللاسلكية بحيث يجب إستخدامها من قبل/منحها للمسؤولين الموثوق بهم فقط. لا يوجد انتهاء صلاحية على رقم PIN هذا.

تكوين المثيل

الخطوة 1. أختر معرف للمثيل من القائمة المنسدلة لمعرف مثيل WPS. يسمح لك حقل معرف مثيل WPS باختيار مثيل WPS الذي يتم تسجيل الجهاز عليه؛ ومع ذلك، يدعم WAP مثيل واحد فقط من WPS.

الخطوة 2. حدد خانة الاختيار تمكين في حقل وضع WPS لتمكين WPS في المثيل. في حالة تعطيل وضع WPS، يجب عليك تكوين تكوين الشبكة في كل مرة يلزم إضافة جهاز لاسلكي جديد.

الخطوة 3. أختر نقطة الوصول الظاهرية (VAP) المقترنة بمثيل WPS من القائمة المنسدلة WPS VAP.

الخطوة 4. حدد خانة الاختيار تمكين في حقل مسجل WPS المضمن لتمكين وظيفة السجل المضمنة. يصبح الجهاز الحالي هو السجل ويستطيع بسهولة إضافة عملاء لاسلكيين إضافيين إلى شبكتك عن طريق التعيين التلقائي لاسم الشبكة اللاسلكية (SSID) وأمان WPA/WPA2-PSK للجهاز اللاسلكي إلى العميل. إذا تم تعطيل مسجل WPS المضمن، فيمكن للجهاز الجديد القادر على WPS التسجيل مع السجلات الأخرى في الشبكة.

الخطوة 5. أختر أحد هذه الإعدادات من القائمة المنسدلة حالة تكوين WPS.

· غير مكون — يشير إلى أن إعدادات VAP تم تكوينها بواسطة WPS، وبعد ذلك تتغير الحالة إلى تم تكوينها.

· تم التكوين — يشير إلى عدم إمكانية تكوين إعدادات VAP بواسطة السجل الخارجي ويحتفظ بالتكوين الحالي.

الخطوة 6. انقر فوق حفظ لحفظ التغييرات.

حالة المثيل

تتوفر المعلومات التالية:

· حالة تشغيل WPS — يعرض حالة معاملة WPS الأخيرة.

· حقل حالة تأمين نقطة الوصول — يعرض ما إذا كان المثيل الحالي في حالة تأمين، مما يمنع السجلات الأخرى خارج الشبكة. الخيارات المتاحة هي:

- مؤقت - تم إغلاق الجهاز مؤقتا ومدة الإغلاق.

- دائم — يتم تأمين الجهاز بشكل دائم.

- مدة تأمين AP — المدة الزمنية للتأمين بالدقائق. إذا تم تأمينه بشكل دائم، فسيتم تعيين القيمة على -1.

- الطابع الزمني لإقفال AP — الوقت الذي تم فيه تأمين الجهاز.

· محاولات فاشلة مع PIN غير صالح — يعرض عدد المرات التي فشلت فيها المصادقة بسبب كلمة مرور غير صحيحة أو غير صحيحة.

الخطوة 1. (إختياري) لعرض المعلومات الحالية، انقر فوق تحديث.