الهدف

يعمل جسر مجموعة العمل (WGB) على توصيل الشبكات اللاسلكية بشبكات إيثرنت سلكية أكبر حجما. يعمل جسر مجموعة العمل كعميل لاسلكي على الشبكة المحلية اللاسلكية ثم واجهة لشبكة سلكية. المعلومات المقدمة في هذه الصفحة مفيدة لاستكشاف أخطاء الشبكة وإصلاحها وجمع المعلومات مثل الواجهة التي يتصل بها العميل على نقطة الوصول وشبكة VLAN التي استلمها العميل من بروتوكول DHCP. يعرض أيضا الحزم وعدد وحدات البايت لحركة مرور البيانات بين المحطات الموجودة على جسر مجموعة العمل. يشرح هذا المقال كيفية عرض إحصائيات WorkGroup Bridge Transmit/Receive على نقاط وصول WAP121 و WAP321.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· WAP121

· WAP321

إصدار البرامج

•1.0.3.4

عرض إحصائيات نقل/إستقبال جسر مجموعة العمل

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر الحالة والإحصائيات > نقل/إستقبال WorkGroup Bridge. يتم فتح صفحة الإرسال/التلقي لجسر مجموعة العمل:

يحتوي جدول إحصائيات حركة المرور على الحقول التالية:

· واجهة الشبكة — يعرض واجهة شبكة LAN وواجهات نقطة الوصول الظاهرية (VAP) لنقطة الوصول.

· الحالة والإحصائيات — تشير إلى ما إذا كانت الواجهة المحددة أعلى أو أسفل.

· معرف شبكة VLAN — يشير إلى معرف شبكة VLAN الذي ينتمي إليه VAP. يتم إستخدام معرفات شبكات VLAN المختلفة لإنشاء شبكات متعددة في نقطة الوصول نفسها.

· الاسم (SSID) — يعرض المفتاح الهجائي الرقمي الذي يعرف نقطة الوصول (VAP) بشكل فريد.

تحتوي جداول الإرسال/التلقي على الحقول التالية.

· واجهة الشبكة — يعرض واجهة شبكة LAN وواجهات نقطة الوصول الظاهرية (VAP) لنقطة الوصول.

· إجمالي الحزم — يعرض إجمالي الحزم التي يتم ربطها بين العملاء في جسر مجموعة العمل والشبكة اللاسلكية عند تلك الواجهة.

· إجمالي وحدات البايت — يعرض إجمالي وحدات البايت التي تم ربطها بين العملاء في WorkGroup Bridge والشبكة اللاسلكية عند هذه الواجهة.

الخطوة 2. (إختياري) لعرض أحدث الإحصائيات، انقر فوق تحديث.