الهدف

يعتبر Wi-Fi Protected Access (WPA) أحد بروتوكولات التأمين المستخدمة للشبكات اللاسلكية. عند مقارنته ببروتوكول تأمين الخصوصية المكافئة للتوصيل السلكي (WEP)، قام WPA بتحسين ميزات المصادقة والتشفير. إذا تم تكوين WPA على نقطة الوصول، يتم إختيار مفتاح WPA مشترك مسبقا (PSK) لمصادقة العملاء بأمان. عند تمكين تعقيد WPA-PSK، يمكن تكوين متطلبات التعقيد للمفتاح المستخدم في عملية المصادقة. توفر المفاتيح الأكثر تعقيدا مستوى أمان أكبر.

يشرح هذا المقال كيفية تكوين تعقيد WPA-PSK على نقاط وصول WAP121 و WAP321.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· WAP121

· WAP321

إصدار البرامج

•1.0.3.4

تكوين تعقيد WPA-PSK

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر أمان النظام > تعقيد WPA-PSK. تظهر صفحة تعقيد WPA-PSK:

الخطوة 2. حدد خانة الاختيار تمكين في حقل تعقيد WPA-PSK لتمكين نقطة الوصول من التحقق من مفاتيح WPA-PSK الجديدة بحثا عن التعقيد.

الخطوة 3. أختر الحد الأدنى لعدد فئات الأحرف التي يجب تمثيلها في سلسلة المفاتيح من القائمة المنسدلة الحد الأدنى لفئة الحرف WPA-PSK. الفئات الأربع الممكنة للحروف هي حروف كبيرة، حروف صغيرة، أرقام، والحروف الخاصة المتاحة على لوحة مفاتيح معيارية.

الخطوة 4. (إختياري) لتكوين مفتاح مختلف عندما ينتهي المفتاح الحالي حدد خانة الاختيار enable في WPA-PSK مختلف من الحقل الحالي. قم بإلغاء تحديد خانة الاختيار تمكين للسماح للمستخدم بإعادة إدخال المفتاح السابق عند انتهاء صلاحية المفتاح الحالي.

الخطوة 5. أدخل الحد الأقصى للطول الذي يمكن أن يكون فيه المفتاح المشترك مسبقا في حقل الحد الأقصى لطول WPA-PSK. تتراوح القيمة من 32 إلى 63.

الخطوة 6. أدخل الحد الأدنى للطول الذي يمكن أن يكون فيه المفتاح المشترك مسبقا في حقل الحد الأدنى لطول WPA-PSK. تتراوح القيمة من 8 إلى 16.

الخطوة 7. انقر على حفظ لحفظ الإعدادات.