الهدف

توفر إعدادات اقتران جودة الخدمة (QoS) للعميل خيارات إضافية لتخصيص جودة خدمة عميل لاسلكي. وتتضمن هذه الخيارات النطاق الترددي الذي يسمح للعميل بإرساله أو إستلامه أو ضمانه. يمكن التلاعب باقتران جودة خدمة العميل بشكل إضافي باستخدام قوائم التحكم في الوصول (ACL). تساعد جودة خدمة العميل على تحسين أداء الشبكة عن طريق تزويد العملاء بنطاق ترددي معين لاتصالهم.

يهدف هذا مادة أن يبدي أنت كيف أن يشكل زبون QoS اقتران على WAP125 أو WAP581 ك.

ملاحظة: يفترض أنه قد قمت بالفعل بتكوين الإعدادات التالية على الجهاز نظرا لأنها متطلبات أساسية عند تكوين اقتران جودة خدمة العميل.

- خريطة الفئة — لمعرفة كيفية تكوين خريطة فئة IPv4، انقر هنا. للحصول على تعليمات حول تكوين خريطة فئة IPv6، انقر هنا. لخريطة فئة MAC، انقر هنا.

- خريطة السياسة — لمعرفة كيفية تكوين خريطة نهج، انقر هنا.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- WAP125

- WAP581

إصدار البرامج

- 1.0.0.4

تكوين اقتران جودة خدمة العميل

الخطوة 1. سجل الدخول إلى الأداة المساعدة المستندة إلى الويب لنقطة الوصول ثم انقر على التحكم في الوصول > جودة خدمة العميل.

ملاحظة: الصور على هذه المقالة مأخوذة من جهاز WAP125. قد تختلف الخيارات، حسب طراز الجهاز.

الخطوة 2. انقر فوق علامة التبويب اقتران جودة الخدمة.

الخطوة 3. انقر فوق الزر.

الخطوة 4. تحقق من تحديد خانة الاختيار تمكين لضمان أن النهج نشط.

الخطوة 5. أختر سياسة من القائمة المنسدلة لاسم نهج جودة الخدمة.

ملاحظة: تعتمد الخيارات على سياسات جودة الخدمة التي يتم تكوينها على نقطة الوصول. في هذا المثال، يتم إختيار MACClassMap.

الخطوة 6. أختر واجهة من القائمة المنسدلة "واجهة الاقتران". تعتمد الخيارات على الواجهات النشطة لنقطة الوصول الخاصة بك.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إختيار 2.4G-WAP125.

الخطوة 7. أدخل حد الإرسال من نقطة الوصول إلى العميل اللاسلكي في حقل حد المعدل (من نقطة الوصول إلى العميل). سيكون ذلك هو الحد الأقصى لعرض النطاق الترددي الذي يمكن للعميل اللاسلكي الحصول عليه من نقطة الوصول اللاسلكية.

ملاحظة: المدى الصحيح هو من 0 إلى 866 ميجابت في الثانية. في هذا المثال، يتم إدخال 750.

الخطوة 8. أدخل حد الإرسال من العميل اللاسلكي إلى نقطة الوصول اللاسلكية في حقل حد المعدل (من العميل إلى نقطة الوصول). سيكون ذلك هو الحد الأقصى لعرض النطاق الترددي الذي يمكن أن يستخدمه العميل اللاسلكي لنقطة الوصول.

ملاحظة: المدى الصحيح هو من 0 إلى 866 ميجابت في الثانية. في هذا المثال، يتم إدخال 850.

الخطوة 9. طقطقة حفظ.

يجب أن تكون قد انتهيت الآن من تكوين اقتران جودة الخدمة للعميل لنهج MAClasMap على WAP125 أو WAP581.