التاريخ المحدد

24 مارس، 2017 م

تاريخ الحل

غير متوفر

المنتجات المتأثرة

الطراز

إصدار البرنامج الثابت

WAP150

1.0.0.13, 1.0.1.7

وصف المشكلة

ينخفض كل من أجهزة الراديو التي تعمل بتردد 2. 4 جيجاهيرتز و 5 جيجاهيرتز بعد تكوين SSID ثالث على أي من أجهزة الراديو. وحالما تتم إزالة SSID الثالث، تكون أجهزة الراديو جاهزة للعمل. المشكلة موجودة حتى في حالة تمكين راديو واحد فقط وتكوين العديد من SSID.

قرار

قم بإجراء ترقية على WAP150 إلى أحدث برنامج ثابت، الإصدار 1.1.0.5.