الهدف

تعد الدايودات الضوئية (LED) مفيدة لتوضيح حالة النشاط والتوصيل على نقطة وصول لاسلكية (WAP). يحتوي WAP على نظامين من LED: مصباح النظام، وهو مصباح LED الواحد في الجانب الأمامي من WAP ومصابيح إيثرنت التي يمكن العثور عليها في منافذ الإيثرنت في WAP. تتيح لك إعدادات تكوين عرض LED تمكين ملف تعريف مجدول تم تكوينه وتعطيله وإقرانه.

يهدف هذا وثيقة أن يبدي أنت كيف أن يمكن، أعجزت، وربط مجدول يشكل مبرد على ال WAP125 و WAP581.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- WAP125

- WAP581

إصدار البرامج

- 1.0.0.4

تكوين شاشة LED

ملاحظة: يتم تمكين شاشة LED بشكل افتراضي. عندما تكون شاشة LED معطلة، يتم إيقاف تشغيل جميع مصابيح LED. عندما تكون قيمة شاشة LED هي "مجدول مرتبط"، فإنها توفر مربع منسدل لكل مصباح LED فردي وكذلك لكل مصباح LED معا لتحديد ملف تعريف مجدول. عندما يمكن، تشير أضواء LED إلى الحالة والنشاط المتطابقين لجهاز WAP.

الخطوة 1. سجل الدخول إلى الأداة المساعدة المستندة إلى الويب في WAP واختر تكوين النظام > إعلام.

الخطوة 2. في منطقة "العرض بمؤشر LED"، انقر فوق القائمة المنسدلة للاختيار من القائمة:

- تمكين — تمكين بشكل افتراضي، تمكين جميع مصابيح LED وشبكة إيثرنت ومؤشرات LED الخاصة بالنظام.

- يعجز — يعجز كل مصباح LED.

- تظهر إعدادات شاشة LED و SCHEDULER المقترنة.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إختيار أداة الجدولة المقترنة. إذا أخترت تعطيل أو تمكين، انتقل إلى الخطوة 4.

الخطوة 3. في منطقة "إعدادات الشاشة المزودة بمؤشر LED"، قد تختار تكوين مؤشر LED للنظام فقط أو مؤشر LED الخاص بالإيثرنت فقط أو جميع مؤشرات LED. أختر ملف تعريف من القائمة المنسدلة لاسم ملف التعريف.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إختيار جدول مكون مسبقا باسم OfficeHours تحت جميع مؤشرات LED. بشكل افتراضي، لا يوجد ملف تعريف مرتبط ب LED. سيظهر التحديد المنسدل أسماء ملفات تعريف المجدول التي قمت بتكوينها. إذا لم تقم بإعداد واحد بعد وتريد معرفة كيفية القيام بذلك، فانقر هنا. عندما يكون LED مقترنا بملف تعريف مجدول، فإن هذا العمود يظهر الحالة حسب وجود أو غياب قاعدة ملف تعريف نشطة في ذلك الوقت من اليوم.

الخطوة 4. طقطقة .

لقد انتهيت الآن من تكوين شاشة LED بنجاح على WAP125 و WAP581.