الهدف

تسمح لك صفحة إعدادات شبكة المنطقة المحلية (LAN) على نقطة وصول WAP125 أو WAP581 بتكوين نوع الاتصال الذي تريد أن يستخدمه WAP في الشبكة بما في ذلك عناوين بروتوكول الإنترنت (IP) الخاصة به والإعدادات الأخرى.

لماذا نحتاج إلى تكوين IP على الجهاز؟

يؤدي تكوين IP على جهاز إلى تمكين الواجهات الخاصة به والسماح بالاتصال بالمضيف والأجهزة الأخرى في الشبكة من خلال هذه الواجهات.

يساعد هذا التكوين خادم بروتوكول التكوين الديناميكي للمضيف (DHCP) على تعيين عنوان IP عبر DHCP أو يدويا. بشكل افتراضي، يطلب WAP تلقائيا معلومات الشبكة من خلال بث. في غياب خادم DHCP على الشبكة، يستخدم WAP عنوان IP الافتراضي الخاص به. إن يريد أنت ال WAP أن يستعمل عنوان ساكن إستاتيكي، أنت ينبغي عينت يدويا العنوان آخر شبكة معلومة.

الإصدار 4 من بروتوكول الإنترنت (IPv4) هو النموذج الشائع الاستخدام لعنونة IP المستخدم لتعريف الأجهزة المضيفة على شبكة ما ويستخدم تنسيق 32 بت. الإصدار 6 من بروتوكول الإنترنت (IPv6) هو معيار عنوان IP من الجيل التالي المقصود منه إستبدال تنسيق IPv4. يقوم IPv6 بحل مشكلة ندرة العناوين باستخدام عنونة 128-بت بدلا من عنونة 32-بت التي تم إستخدامها في IPv4.

الهدف من هذا المستند هو عرض كيفية تكوين إعدادات IPv4 أو IPv6 على WAP581.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- WAP125

- WAP581

إصدار البرامج

- 1.0.0.5 — WAP125

- 1.0.0.4 — WAP581

تكوين إعدادات IPv4 أو IPv6

إعدادات IPv4

الخطوة 1. سجل الدخول إلى الأداة المساعدة المستندة إلى الويب لنقطة الوصول عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور في الحقول المتاحة ثم انقر على تسجيل الدخول.

ملاحظة: التقصير username/كلمة cisco/cisco.

الخطوة 2. أخترت نظام تشكيل>LAN.

الخطوة 3. تحت تشكيل IPv4، انقر زر لاسلكي في نوع الاتصال لاختيار نوع الاتصال الذي تريد أن يستخدمه WAP في الشبكة. الخيارات هي:

- DHCP — يسمح هذا خيار ال WAP أن يحصل هو ip عملية إعداد من ال DHCP نادل على الشبكة. إذا أخترت هذا الخيار، فقم بالتخطي إلى الخطوة 6.

- ساكن إستاتيكي ip — يسمح هذا خيار أنت أن يعين يدويا عملية إعداد إلى ال WAP. إذا أخترت هذا الخيار، فإن إعدادات خوادم اسم المجال سيتم ضبطها آليا على يدوي.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إختيار IP الثابت.

الخطوة 4. دخلت في العنوان ساكن إستاتيكي مجال، عنوان دائم ل WAP. يجب أن يكون عنوان IP هذا فريدا وألا يكون أي جهاز آخر في الشبكة قادرا على إستخدامه.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إستخدام 192.168.1.248.

الخطوة 5. في حقل قناع الشبكة الفرعية، أدخل قناع شبكة فرعية ل WAP.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إستخدام 255.255.255.0.

الخطوة 6. دخلت في التقصير مدخل مجال، العنوان من المسحاج تخديد أو ال DHCP نادل على الشبكة.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إستخدام 192.168.1.254.

الخطوة 7. إذا أخترت DHCP في الخطوة 2، أختر زر انتقاء لتعيين كيف أن ال WAP سيكتسب عنوان DNS في المنطقة domain name نادل. الخيارات هي:

- ديناميكي — يسمح هذا خيار ال WAP أن يحصل ال DNS نادل عنوان من DHCP نادل على ال LAN. إذا أخترت هذا الخيار، فقم بالتخطي إلى الخطوة 8.

- يدوي — يسمح هذا الخيار لك بتكوين عناوين خادم DNS يدويا. يمكنك إدخال ما يصل إلى عنوانين في الحقول المتوفرة.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إختيار الدليل.

الخطوة 8. أدخل عنوان (عناوين) خادم DNS في الحقل (الحقول) المتوفرة.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إستخدام 192.168.1.254.

الخطوة 9. انقر فوق  الزر.

يجب أن تكون قد انتهيت الآن من تكوين إعدادات IPv4 بنجاح على نقطة وصول WAP125 أو WAP581.

إعدادات IPv6

الخطوة 1. تحت تشكيل IPv6، انقر زر انتقاء في نوع اتصال IPv6 لاختيار نوع الاتصال الذي تريد أن يستخدمه WAP في الشبكة. الخيارات هي:

- DHCPv6 — يسمح هذا الخيار ل WAP بالحصول على إعدادات IPv6 الخاصة به من خادم DHCP على الشبكة. إذا أخترت هذا الخيار، فقم بالتخطي إلى الخطوة 7.

- IPv6 الثابت — يسمح هذا الخيار لك بتعيين إعدادات IPv6 يدويا إلى WAP. إذا أخترت هذا الخيار، فإن إعدادات خوادم اسم المجال IPv6 سيتم تعيينها تلقائيا إلى "يدوي".

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إختيار IPv6 ثابت.

الخطوة 2. (إختياري) للسماح بوصول إدارة IPv6 إلى نقطة الوصول، حدد خانة الاختيار تمكين الوضع الإداري IPv6. هذا المربع محدد بشكل افتراضي.

الخطوة 3. (إختياري) حدد خانة الاختيار enable الوضع الإداري للتكوين التلقائي ل IPv6. هذا سيسمح ال WAP أن يتعلم هو IPv6 من خلال إعلانات مسحاج تخديد يستلم على ال LAN ميناء.

الخطوة 4. دخلت في الساكن إستاتيكي IPv6 عنوان مجال، دائم عنوان ل ال WAP. يجب أن يكون عنوان IP هذا فريدا وألا يكون أي جهاز آخر في الشبكة قادرا على إستخدامه.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إستخدام 2001:DB8:0:0::1::

الخطوة 5. أدخل طول البادئة للعنوان الثابت في حقل طول بادئة عنوان IPv6 الثابت. يحدد طول البادئة جزء الشبكة من عنوان IPv6 وفي النطاق من 0 إلى 128.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إستخدام 48.

الخطوة 6. أدخل عنوان IPv6 للعبارة الافتراضية في حقل عبارة IPv6 الافتراضية.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إستخدام 2001:DB8:0:0:E000::F/64. العنوان المحلي لارتباط IPv6 هو العنوان المستخدم من قبل الارتباط المادي المحلي. هذا العنوان غير قابل للتكوين ويتم تعيينه باستخدام عملية اكتشاف الجوار ل IPv6.

الخطوة 7. إذا كنت قد أخترت DHCPv6 في الخطوة 1، أختر زر انتقاء لتعيين كيف أن ال WAP سيحصل على عنوان DNS IPv6 في منطقة خوادم اسم المجال IPv6. الخيارات هي:

- ديناميكي — يسمح هذا خيار ال WAP أن يحصل ال DNS نادل عنوان من DHCP نادل على ال LAN. إذا أخترت هذا الخيار، فقم بالتخطي إلى الخطوة 9.

- يدوي — يسمح هذا الخيار لك بتكوين عناوين خادم DNS يدويا. يمكنك إدخال ما يصل إلى عنوانين في الحقول المتوفرة.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إختيار الدليل.

الخطوة 8. أدخل عنوان (عناوين) خادم DNS ل IPv6 في الحقل (الحقول) المتوفرة.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إستخدام 2001:DB8:0:0:E000::F/64.

الخطوة 9. انقر فوق  الزر.

يجب أن تكون قد انتهيت الآن من تكوين IPv6 بنجاح على نقطة وصول WAP125 أو WAP581.