الهدف

الأداة المساعدة المستندة إلى الويب لنقطة الوصول هي واجهة مستخدم رسومية (GUI) سهلة الاستخدام وتتضمن جميع الميزات والإعدادات الممكنة للجهاز. يتيح الوصول إلى الأداة المساعدة المستندة إلى الويب ل WAP لمسؤول الشبكة تعديل الإعدادات أو التكوين من أجل تحسين أداء الجهاز.

تهدف هذه المقالة إلى أن تعرض لك كيفية الوصول إلى الأداة المساعدة المستندة إلى الويب الخاصة بـ WAP.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- WAP100 Series

- WAP300 Series

- WAP500 Series

إصدار البرامج

- 1.0.6.5 — WAP121، WAP321

- 1.0.2.8 — WAP131، WAP351

- 1.0.1.7 — WAP150، WAP361

- 1.3.0.3 — WAP371

- 1.2.1.3 — WAP551، WAP561

- 1.0.0.17 — WAP571، WAP571E

الوصول إلى الأداة المساعدة المستندة إلى الويب

الخطوة 1. قم بتشغيل مستعرض ويب وأدخل عنوان IP الخاص ب WAP في شريط العناوين.

ملاحظة: في حالة عدم معرفتك لعنوان IP الخاص بك WAP، يمكنك إستخدام أداة اكتشاف Cisco FindIT أو أداة إدارة شبكة Cisco FindIT إذا كانت هذه التطبيقات مثبتة في شبكتك. ستساعدك هذه التطبيقات على التحقق من عناوين IP والمعلومات الأخرى لنقطة الوصول وأجهزة Cisco الأخرى داخل شبكتك. لمعرفة المزيد، انقر هنا.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إستخدام عنوان IP الافتراضي لنقاط الوصول من Cisco، وهو 192.168.1.245.

الخطوة 2. دخلت في المصادقة نافذة، ال username وكلمة من ال WAP في ال username وكلمة مجال على التوالي.

ملاحظة: التقصير username وكلمة من ال cisco منفذ نقطة cisco/cisco.

الخطوة 3. انقر فوق تسجيل الدخول.

ينبغي عليك الآن الدخول بنجاح إلى الأداة المساعدة المستندة إلى الويب لنقطة الوصول الخاصة بك.

ملاحظة: في حالة نسيان عنوان IP أو اسم المستخدم أو كلمة المرور الخاصة بنقطة الوصول، يمكنك إعادة ضبط الجهاز بحيث يمكنك إستخدام عنوان IP الافتراضي الخاص به وبيانات اعتماد تسجيل الدخول للوصول إلى الأداة المساعدة المستندة إلى الويب. لمعرفة كيفية ذلك، انقر هنا.