الهدف

يوفر اقتران جودة الخدمة (QoS) تحكم إضافي في بعض جوانب جودة الخدمة الخاصة بواجهة الشبكة اللاسلكية وشبكة إيثرنت. كما أنها توفر التحكم في مقدار عرض النطاق الترددي المسموح لعميل فردي بإرساله واستقباله. يمكنك إستخدام صفحة الإعدادات العامة لجودة خدمة العميل لتمكين أو تعطيل وظيفة جودة الخدمة على نقطة وصول لاسلكية (WAP). عند تعطيل هذا الخيار، يتم تعطيل عمليات تكوين تحديد المعدل و DiffServ بشكل عام. عند تمكينها، يمكنك أيضا تمكين أو تعطيل وضع جودة خدمة العميل على نقاط وصول افتراضية (VAPs) أو إيثرنت معينة.

يهدف هذا المقال إلى توضيح كيفية تمكين الإعدادات العمومية لجودة خدمة العميل على نقطة وصول لاسلكية.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- WAP131

- WAP150

- WAP351

- WAP361

- WAP571

- WAP571E

إصدار البرامج

- 1.0.1.7 — WAP150، WAP361

- 1.0.2.8 — WAP131، WAP351

- 1.0.0.17 — WAP571، WAP571E

تمكين جودة خدمة العميل

الخطوة 1. إذا كنت تستخدم WAP571 أو WAP571E، فسجل الدخول إلى الأداة المساعدة المستندة إلى الويب واختر جودة خدمة العميل > الإعدادات العامة.

إذا كنت تستخدم WAP131 أو WAP150 أو WAP351 أو WAP361، فعليك تسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة المستندة إلى الويب واختر جودة الخدمة > الإعدادات العامة.

الخطوة 2. حدد خانة الاختيار تمكين وضع جودة خدمة العميل.

إن يستعمل أنت ال WAP131، WAP150، WAP351، أو WAP361، فحصت ال يمكن QoS أسلوب تدقيق.

الخطوة 3. انقر فوق حفظ.

يجب عليك الآن تمكين إعدادات QoS العمومية بنجاح على WAP الخاص بك.