جدول المحتويات

- الهدف

- الأجهزة القابلة للتطبيق

- التركيب داخل المباني

- المواد اللازمة للتركيب

- حفر حفر للرسو

- إدخال المراسي والمسامير اللولبية في الحائط

- تركيب WAP150 على الحائط

- القرار

الهدف

يمكن تركيب نقطة وصول WAP150 على جدار لضمان الأداء الأمثل.

الهدف من هذه الوثيقة هو توضيح خيارات وسمات التركيب في WAP150.

لعرض كامل الطول لخيارات التركيب داخل WAP150، يرجى عرض الفيديو أدناه:

جار التحميل...

الأجهزة القابلة للتطبيق

- WAP150

التركيب داخل المباني

المواد اللازمة للتركيب

لتركيب WAP150 في الداخل، ستحتاج إلى المواد التالية من مجموعات التركيب:

- 2 - مسامير لولبية (0.26 بوصة / 0.69 بوصة)

- 2 - المراسي (0.32 بوصة / 0.87 بوصة)

حفر حفر للرسو

أولا، أستخدم مسطرة لتحديد أوضاع فتحة التركيب. يجب أن تكون الفتحات على بعد 3-5/8 بوصة من بعضها البعض. قم بتمييز الثقوب وحفرها وفقا لذلك.

في هذا العرض، إستخدمنا طريقة حفر 5/32 بوصة لحفر الثقوب.

جار التحميل...

إدخال المراسي والمسامير اللولبية في الحائط

قم بإدخال المراسي مقاس 0.32/0.87 بوصة في الفتحات المحفورة ثم أربط المسامير اللولبية مقاس 0.26/.69 بوصة في كل مرسى.

أربط المسامير اللولبية في مكانها، تاركا الغرفة لتركيب المسمار WAP150 على المسامير اللولبية.

جار التحميل...

تركيب WAP150 على الحائط

أخيرا، قم بمحاذاة الجزء الخلفي من WAP150 مع المسامير اللولبية وحدد موقع WAP150 لتأمين الجهاز في موضعه.

جار التحميل...

القرار

وبهذا نختم تعليمنا حول خيارات التركيب داخل المباني ل WAP150. ولتوفير تغطية متناسقة لموقع داخلي، يمكن تثبيت الطراز WAP150 على جدار داخل المنطقة. بفضل الأدوات المناسبة ومجموعة التركيب، يمكن تركيب أي من الخيارين بسرعة فائقة وسهولة تامة.