الهدف

بروتوكول إدارة الشبكة البسيط (SNMP) هو بروتوكول يستخدم لإدارة الشبكة واستكشاف الأخطاء وإصلاحها وصيانتها. يقوم بروتوكول SNMP بتسجيل المعلومات وتخزينها ومشاركتها بمساعدة برنامج من مفتاحين: نظام إدارة الشبكة (NMS) الذي يعمل على أجهزة الإدارة ووكيل يعمل على الأجهزة المدارة. يدعم WAP361 و WAP150 SNMPv2c و SNMPv3.

يشبه SNMPv2c بروتوكول SNMP الأصلي من خلال دعم الأمان ومعالجة الأخطاء المحسن. يتضمن هذا التحسين أكواد أخطاء موسعة تميز أنواع مختلفة من الأخطاء؛ يتم الإبلاغ عن جميع أنواع الأخطاء من خلال رمز خطأ واحد في SNMPv1.

قام SNMPv3 بتحسين الإصدار الثاني الذي تم إصداره من خلال توفير ميزات أمان جديدة مثل المصادقة والخصوصية والتفويض والتحكم في الوصول.

يشرح هذا المقال كيفية تكوين إعدادات SNMP العامة على WAP361 و WAP150.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- WAP300 Series — WAP361

- WAP100 Series — WAP150

إصدار البرامج

- 1.0.0.16

الإعدادات العامة ل SNMP

الخطوة 1. سجل الدخول إلى الأداة المساعدة المستندة إلى الويب لنقطة الوصول واختر SNMP > عام.

الخطوة 2. في منطقة "الإعدادات العمومية"، حدد خانة الاختيار تمكين SNMP.

الخطوة 3. دخلت ال udp ميناء رقم في ال udp ميناء مجال. يتحقق عميل SNMP من هذا المنفذ للحصول على طلبات الوصول. المنفذ الافتراضي هو 161.

الوقت: إذا لم تكن بحاجة إلى تكوين SNMPv2، فقم بتخطي هذه الخطوة وانتقل إلى الخطوة 11.

الخطوة 4. أدخل اسم مجتمع للقراءة فقط في حقل مجتمع للقراءة فقط بأحرف أبجدية رقمية تتراوح بين 1 و 256. اسم المجتمع هو اسم معرف من قبل المستخدم يعمل كآلية مصادقة بسيطة أو كلمة مرور لتقييد الأجهزة على الشبكة التي يمكنها طلب البيانات من عميل SNMP. يجب أن تتطابق سلسلة المجتمع التي يرسلها المرسل في حزمة الطلب مع سلسلة المجتمع على جهاز الوكيل. السلسلة الافتراضية للقراءة فقط هي cisco_public.

ملاحظة: تمنح كلمة المرور للقراءة فقط سلطة إسترداد المعلومات فقط.

الخطوة 5. أدخل اسم مجتمع للقراءة والكتابة في حقل مجتمع للقراءة والكتابة مع أحرف أبجدية رقمية تتراوح بين 1 و 256 لعمليات مجموعة SNMP المسموح بها. يتم قبول الطلبات فقط من الأجهزة التي تعرف نفسها باسم المجتمع هذا. الإعداد الافتراضي هو cisco_private. هذه كلمة مرور تتيح كلا من إسترداد المعلومات من العامل وتعديل الإعدادات على هذا الجهاز الوكيل.

ملاحظة: يوصى بتغيير كل من كلمات المرور إلى كلمة مرور معرفة من قبل المستخدم لتجنب تهديدات الأمان.

الخطوة 6. أختر بين الكل أو المستخدم المعرف في زر راديو محطة الإدارة لاختيار تفضيل محطة الإدارة. تقوم محطة الإدارة بمراقبة القيم الموجودة في قاعدة معلومات الإدارة (MIB) وتحديثها.

ملاحظة: الخيار المحدد كمثال في الصورة أدناه معرف من قبل المستخدم.

all — يسمح لجميع المحطات في الشبكة بالوصول إلى نقطة الوصول اللاسلكية (WAP) من خلال SNMP كمحطة إدارة. إذا أخترت هذا، فتابع إلى الخطوة 8.

معرف من قبل المستخدم — يحد من الوصول إلى محطة معينة أو مجموعة من المحطات.

الخطوة 7. أدخل عناوين IPv4 أو IPv6 أو اسم مضيف DNS أو الشبكة الفرعية ل NMS التي يمكنها تنفيذ الطلبات والحصول عليها وتعيينها على الأجهزة المدارة في حقلي عنوان/اسم NMSIPv4 وNMS IPv6 للعنوان/الاسم، على التوالي. يشير NMS إلى محطات الإدارة التي تنفذ التطبيقات التي تراقب الأجهزة المدارة وتتحكم فيها.

ملاحظة: يتم إستخدام عنوان IPv4 ل NMS 192.168.1.241 كمثال في الصورة أدناه.

الخطوة 8. أدخل اسم المجتمع العالمي المرتبط بملائمات SNMP في حقل مجتمع الملائمة. يتراوح النطاق الصالح من 1 إلى 60 أبجدية رقمية وحروف خاصة. في الصورة أدناه، يتم إستخدام TrapCommunity كمثال.

ملاحظة: الملائمات هي إعلامات من وكيل إلى مدير تحتوي على معلومات الوكيل. تستخدم الملائمات المرسلة من الجهاز السلسلة التي تم إدخالها كاسم مجتمع.

الخطوة 9. في منطقة جدول وجهة الملائمة، حدد المربع واختر بين IPv4 و IPv6 في القائمة المنسدلة نوع عنوان IP للمضيف.

ملاحظة: في المثال التالي، تم تحديد المربعين الأولين مع تعيين كل من IPv4 كنوع عنوان IP للمضيف.

الخطوة 10. في حقل اسم المضيف/عنوان IP، أدخل أسماء المضيف أو عناوين IP الخاصة بما يصل إلى ثلاثة مضيفين لتلقي إختبارات SNMP.

ملاحظة: في الصورة أدناه، تم إدخال عنوان IP واسم المضيف كأمثلة.

الخطوة 11. طقطقة حفظ.

لقد قمت بتكوين إعدادات SNMP العامة بنجاح على WAP الخاص بك.

للحصول على مزيد من المعلومات حول بروتوكول إدارة الشبكة البسيط للإعدادات العامة، انقر على الروابط التالية:

- الإعدادات العامة لبروتوكول إدارة الشبكات البسيط (SNMP) على نقاط الوصول WAP121 و WAP321

- تكوين الإعدادات العامة لبروتوكول إدارة الشبكات البسيط (SNMP) على نقاط الوصول WAP551 و WAP561