الهدف

تسمح لك جودة الخدمة (QoS) بإعطاء الأولوية لحركة مرور البيانات لمختلف التطبيقات أو المستخدمين أو تدفقات البيانات. كما يمكن إستخدامه لضمان الأداء إلى مستوى محدد، مما يؤثر على جودة خدمة العميل. تتأثر جودة الخدمة بشكل عام بالعوامل التالية: الرجفان وزمن الوصول وفقدان الحزم.

سترشدك هذه المقالة حول كيفية تكوين جودة الخدمة على نقطة الوصول اللاسلكية لديك.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- WAP100 Series

- WAP300 Series

- WAP500 Series

إصدار البرامج

- 1.0.6.2 — WAP121، WAP321

- 1.0.1.4 — WAP131، WAP351

- 1.2.0.2 — WAP371، WAP551، WAP561

تكوين جودة الخدمة

الخطوة 1. سجل الدخول إلى الأداة المساعدة المستندة إلى الويب لنقطة الوصول اللاسلكية.

الخطوة 2. انقر فوق لاسلكي > جودة الخدمة.

ملاحظة: بالنسبة إلى WAP351 و WAP131، انتقل إلى لاسلكي > جودة الخدمة.

الخطوة 3. (إختياري) أختر الخيار اللاسلكي المناسب في المنطقة اللاسلكية.

ملاحظة: تتوفر منطقة الراديو على WAP131، WAP351، WAP371، WAP551، و WAP561.

الخطوة 4. أختر الخيار المناسب من القائمة المنسدلة (EDCA) للقالب (الوصول المحسن للقناة الموزعة).

- إعدادات WFA الافتراضية —  تعمل هذه الميزة على ضبط الإعدادات الافتراضية لتحالف Wi-Fi (WFA) لجهاز WAP ومحطة EDCA التي تعد الأفضل لحركة المرور العامة والمختلطة.

- محسن لصوت — تحدد هذه الميزة أفضل القيم لجهاز WAP ومحطة EDCA وهي الأفضل لحركة مرور الصوت.

- مخصص — يسمح لك هذا الخيار بتعيين الإعدادات بناء على تفضيلاتك.

ملاحظة: إذا أخترت مخصص من القائمة المنسدلة، فقم بالمتابعة إلى الخطوة 5. إذا لم تكن هناك خطوة، فتابع إلى الخطوة 6.

الخطوة 5. تكوين المعلمات في منطقة WAP EDCA.

- Data 0 (الصوت) —  قائمة الانتظار عالية الأولوية، الحد الأدنى للتأخير. يتم إرسال البيانات الحساسة للوقت مثل VoIP والوسائط المتدفقة تلقائيا إلى قائمة الانتظار هذه.

- Data 1 (فيديو) — قائمة انتظار عالية الأولوية، تأخير متوسط. يتم إرسال البيانات الحساسة للوقت مثل بيانات الفيديو تلقائيا إلى قائمة الانتظار هذه.

- البيانات 2 (أفضل الجهود) — قائمة انتظار ذات أولوية متوسطة وسعة معالجة متوسطة وتأخير. يتم إرسال معظم بيانات IP التقليدية إلى قائمة الانتظار هذه.

- Data 3 (الخلفية) —  قائمة الانتظار ذات الأولوية الدنيا، وضع النقل العالي. يتم إرسال البيانات المجمعة التي تتطلب الحد الأقصى من الإنتاجية والتي ليست حساسة للوقت إلى قائمة الانتظار هذه. (بيانات FTP، على سبيل المثال).

- Arbitration Inter-Frame Space —  وقت انتظار لإطارات البيانات. يتم قياس وقت الانتظار في الفتحات. القيم الصالحة ل AIFS هي من 1 إلى 255.

- الحد الأدنى لنافذة التنازع — إدخال في الخوارزمية يحدد وقت انتظار التراجع العشوائي الأولي (الإطار) لإعادة محاولة الإرسال.

- هذه القيمة هي الحد الأعلى (بالمللي ثانية) لنطاق يتم منه تحديد وقت انتظار التراجع العشوائي الأولي.

- الرقم العشوائي الأول الذي تم إنشاؤه هو رقم بين 0 والرقم المحدد هنا.

- إذا انتهت صلاحية وقت الانتظار العشوائي الأول قبل إرسال إطار البيانات، فسيزداد عداد إعادة المحاولة وتضاعف قيمة التراجع العشوائية (الإطار). تستمر المضاعفة حتى يصل حجم قيمة الارتداد العشوائي إلى الرقم المعرف في نافذة الحد الأقصى للتضارب.

- القيم الصالحة هي 1 أو 3 أو 7 أو 15 أو 31 أو 63 أو 127 أو 255 أو 511 أو 1024. يجب أن تكون هذه القيمة أقل من قيمة نافذة الحد الأقصى للتزاحم.

- الحد الأقصى لنافذة التنازع — الحد الأعلى (بالمللي ثانية) لمضاعفة قيمة الارتداد العشوائي. تستمر عملية المضاعفة هذه حتى يتم إرسال إطار البيانات أو يتم الوصول إلى الحد الأقصى لحجم إطار المضاجعة.

- بعد الوصول إلى الحد الأقصى لحجم إطار التنازع، تستمر المحاولات حتى يتم الوصول إلى الحد الأقصى لعدد المحاولات المسموح بها.

- القيم الصالحة هي 1 أو 3 أو 7 أو 15 أو 31 أو 63 أو 127 أو 255 أو 511 أو 1024. يجب أن تكون هذه القيمة أعلى من قيمة Minimum Conttion Window.

- الحد الأقصى للاندفاع (WAP فقط) — معلمة WAP EDCA التي تنطبق فقط على حركة المرور المتدفقة من WAP إلى محطة العميل. تحدد هذه القيمة (بالمللي ثانية) الحد الأقصى لطول الاندفاع المسموح به لدفعات الحزم على الشبكة اللاسلكية. تدفق الحزمة هو مجموعة من الإطارات المتعددة التي يتم إرسالها بدون معلومات رأس. ويؤدي انخفاض النفقات العامة إلى تحقيق إنتاجية أعلى وأداء أفضل. القيم الصحيحة هي من 0.0 إلى 999.

الخطوة 6: انقر فوق حفظ.

يجب أن تكون قد انتهيت الآن من تكوين جودة الخدمة (QoS) بنجاح على نقطة الوصول اللاسلكية.