الهدف

> توفر نقطة الوصول Cisco WAP150 Wireless-AC/N Dual Radio مع Power Over Ethernet (PoE) طريقة بسيطة وموفرة للتكلفة لتوسيع شبكة محمولة أكثر أمانا وفائقة الأداء إلى موظفيك وضيوفك حتى يتسنى لهم البقاء على اتصال في أي مكان في المكتب. يتيح لك هذا الحل المرن إمكانية توصيل عشرات الموظفين، كما يمكن تطويره ليلائم إحتياجات المستخدمين الإضافيين والاحتياجات المتغيرة للشركات.

توضح هذه المقالة مواصفات المنتج ومتطلباته لنقطة الوصول WAP150 مع PoE.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- WAP150

إصدار البرامج

- 1.0.0.13

مواصفات WAP150

المواصفات

الوصف

المعايير

IEEE 802.11ac، 802.11n، 802.11g، 802.11b، 802.3af، 802.3u، 802.1X (مصادقة الأمان)، 802.1Q (VLAN)، 802.1D (شجرة الامتداد)، 802.11i (تأمين WPA2)، 802.11e (جودة الخدمة اللاسلكية)، IPv4 (RFC79)، IPv6 (RFC 2460)

المنافذ

إستشعار LAN Gigabit Ethernet تلقائيا

نوع كابلات

الفئة 5 ه أو أفضل

الهوائيات

هوائيات داخلية محسنة للتركيب على جدار أو سقف

مؤشرات دايود باعثة للضوء

مؤشر LED واحد متعدد الوظائف

نظام تشغيل

لينكس

الواجهات المادية

المنافذ

شبكة إيثرنت بسرعة 10/100/1000، مع دعم لتقنية التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت بسرعة 802. 3af /at PoE، منفذ طاقة لمهايئ التيار المتردد (مضمنة)

الأزرار

زر إعادة الضبط وزر الضغط لتشغيل/إيقاف التشغيل

فتحة القفل

فتحة لقفل Kensington

دايودات باعثة للضوء

مؤشر LED

المواصفات المادية

الأبعاد المادية

(العرض × العمق × الارتفاع)

5. 31 × 5. 31 × 1. 5 بوصة. (135 × 135 × 38 مم)

الوزن

0.77 رطل أو 350 جرام

قدرات الشبكة

دعم شبكة VLAN

نعم

عدد شبكات VLAN

1 شبكة VLAN للإدارة بالإضافة إلى 8 شبكات VLAN ل SSIDs

طالب 802.1X

نعم

تخطيط SSID إلى VLAN

نعم

تحديد القناة التلقائية

نعم

شجرة الامتداد

نعم

موازنة التحميل

نعم

IPv6

نعم

- دعم مضيف IPv6

- بروتوكول IPv6 RADIUS و syslog وبروتوكول وقت الشبكة (NTP)

الطبقة 2

802.1Q-based VLANs، 8 VLANs نشط بالإضافة إلى 1 إدارة VLAN

الأمان

WPA، WPA2

نعم، بما في ذلك المؤسسة

التحكم في الوصول

نعم، قائمة التحكم في الوصول إلى الإدارة (ACL) بالإضافة إلى قائمة التحكم في الوصول إلى MAC

إدارة آمنة

HTTPS

بث SSID

نعم

اكتشاف نقطة الوصول الدخيلة

نعم

التركيب والأمان المادي

خيارات التركيب المتعددة

سطح المكتب أو الحائط

قفل الأمان المادي

فتحة قفل Kensington

جودة الخدمة

جودة الخدمة

مواصفات الوسائط المتعددة وحركة مرور البيانات (WMM Tspec) Wi-Fi، جودة خدمة العميل

الأداء

سعة المعالجة اللاسلكية

معدل نقل بيانات يصل إلى 1. 2 جيجابت في الثانية (ستختلف سعة المعالجة في العالم الحقيقي)

دعم المستخدم الموصى به

ما يصل إلى 64 مستخدما موصلا، و 10 مستخدمين نشطين لكل جهاز لاسلكي

إدارة نقاط الوصول المتعددة

إعداد نقطة واحدة

نعم

عدد نقاط الوصول لكل مجموعة

4

العملاء النشطون لكل مجموعة

120

التكوين

واجهة مستخدم ويب

واجهة مستخدم ويب مدمجة لتوفير تهيئة سهلة قائمة على المستعرض (HTTP و HTTPS)

الذاتية المُحسنة

بروتوكولات الإدارة

مستعرض ويب، بروتوكول إدارة الشبكة البسيط (SNMP) v3، Bonjour

الإدارة عن بعد

نعم

تسجيل الأحداث

محلي، syslog عن بعد، تنبيهات البريد الإلكتروني

تشخيصات الشبكة

التسجيل والتقاط الحزم

ترقية البرامج الثابتة للويب

يمكن ترقية البرامج الثابتة عبر مستعرض الويب أو ملف التكوين المستورد أو المصدر

بروتوكول تكوين الاستضافة الديناميكية (DHCP)

عميل DHCP

مضيف IPv6

نعم

إعادة توجيه HTTP

نعم

لاسلكي

تواتر

أجهزة لاسلكية مزدوجة متزامنة (2.4 و 5 جيجاهرتز)

نوع الراديو والتغيير

تجميع إرسال أقسام الترددات المتعامدة (OFDM) اللاسلكية المزدوجة

شبكة المنطقة المحلية اللاسلكية (WLAN)

شبكة 802.11n/ac

خرجا متعدد المدخلات بسرعة 2x2 بتقنية الإدخال المتعدد (MIMO) مع مسارين يشغلان مساحة بسرعة 5 جيجاهرتز

تقنية الإدخال المتعدد والإخراج المتعدد (MIMO) باستخدام هوائيين للاستقبال وهوائيين للإرسال مع مسارين يشغلان مساحة بسرعة 2.4 جيجاهرتز

قنوات بسرعة 20 و 40 و 80 ميجاهرتز ل 802.11ac

20 و 40 ميجاهرتز ل 802.11n

معدل بيانات PHY يصل إلى 1.2 جيجابت في الثانية

تحديد التردد الديناميكي (DFS) وفقا لمعيار 802.11

معدلات البيانات المدعومة

الطراز 802. 11a/b/g:

- 54 و 48 و 36 و 24 و 18 و 12 و 9 و 6 و 11 و 5.5 و 2 و 1 ميجابت في الثانية

- شبكة 802.11n: من 6.5 إلى 300 ميجابت في الثانية

- عرض نطاق ترددي 20 ميجاهرتز: MCS 0-15 لمعدلات البيانات المدعومة

- عرض نطاق ترددي 40 ميجاهرتز: MCS 0-15 لمعدلات البيانات المدعومة

- 802.11ac: من 6.5 إلى 867 ميجابت في الثانية

- عرض نطاق ترددي 20 ميجاهرتز: MCS 0-9 لمعدلات البيانات المدعومة

- عرض نطاق ترددي 40 ميجاهرتز: MCS 0-9 لمعدلات البيانات المدعومة

- عرض نطاق ترددي 80 ميجاهرتز: MCS 0-9 لمعدلات البيانات المدعومة

نطاق الترددات وقنوات التشغيل

المجال التنظيمي للفئة أ/ب

- من 2.412 إلى 2.462 جيجاهرتز، 11 قناة

- من 5.180 إلى 5.240 جيجاهرتز، 4 قنوات

- من 5.260 إلى 5.320 جيجاهرتز، 4 قنوات

- من 5.500 إلى 5.700 جيجاهرتز، وثمانية قنوات

- من 5.745 إلى 5.825 جيجاهرتز، 5 قنوات

المجال التنظيمي ل E:

- من 2. 412 إلى 2. 472 جيجاهرتز، 13 قناة

- من 5.180 إلى 5.240 جيجاهرتز، 4 قنوات

- من 5.260 إلى 5.320 جيجاهرتز، 4 قنوات

- من 5.500 إلى 5.700 جيجاهرتز، وثمانية قنوات

ج النطاق التنظيمي:

- من 2.412 إلى 2.462 جيجاهرتز، 11 قناة

- من 5.180 إلى 5.240 جيجاهرتز، 4 قنوات

- من 5.260 إلى 5.320 جيجاهرتز، 4 قنوات

- من 5.745 إلى 5.825 جيجاهرتز، 5 قنوات

ك النطاق التنظيمي:

- من 2. 412 إلى 2. 472 جيجاهرتز، 13 قناة

- من 5.180 إلى 5.240 جيجاهرتز، 4 قنوات

- من 5.260 إلى 5.320 جيجاهرتز، 4 قنوات

- من 5.500 إلى 5.620 جيجاهرتز، 7 قنوات

- من 5.745 إلى 5.805 جيجاهرتز، و 4 قنوات

القنوات غير المتداخلة

2.4 جيجاهرتز

- 802٫11b/g

- 20 ميجاهرتز: 3

- شبكة 802٫11n

- 20 ميجاهرتز: 3

5 غيغا هرتز

- 802٫11a

- 20 ميجاهرتز: 21

- شبكة 802٫11n

- 20 ميغاهيرتز: 21

- 40 ميجاهرتز: 9

- 802٫11ac

- 20 ميغاهيرتز: 21

- 40 ميجاهرتز: 9

- 80 ميجاهرتز: 4

عزل لاسلكي

العزل اللاسلكي بين العملاء

الهوائيات الخارجية

None

الهوائيات الداخلية

هوائي داخلي ثابت مستو مقلوب لفتحة F (PIFA)

كسب الهوائي في dBI

الحد الأقصى لكسب الهوائي 3.61 ديسيبل آيزوتروبي dBi على هوائي 2.4 جيجاهرتز الحد الأقصى لكسب 3.85 ديسيبل آيزوتروبي dBi على 5 جيجاهرتز

نظام التوزيع اللاسلكي (WDS)

نعم

التجوال السريع

نعم

SSIDs متعددة

8

خريطة Wireless VLAN

نعم

أمان WLAN

نعم

الوسائط المتعددة Wi-Fi (WMM)

نعم، بفضل ميزة "حفظ الطاقة تلقائيا" غير المجدول

أوضاع التشغيل

نقطة الوصول

وضع نقطة الوصول، ربط WDS، وضع جسر مجموعة العمل

بيئي

خيارات الطاقة

محول إيثرنت IEEE 802.3af

حاقن Cisco Power Injector - SB-PWR-INJ2-XX

مهايئ التيار المتردد - SB-PWR-12 V/1.5 مهايئ طاقة في صندوق

التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت

الحد الأقصى للطاقة: 9.5 وات

إنقيادا

السلامة:

- المعيار UL 60950-1

- CAN/CSA-C22.2 رقم 60950-1

- المعيار EC 60950-1

- المعيار EN 60950-1

الموافقات على الراديو:

- لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)، الفقرة 15.247، الإصدار 15.407

- RSS-210 (كندا)

- المعيار EN 300.328، المعيار EN 301.893 (أوروبا)

- AS/NZS 4268.2003 (أستراليا ونيوزيلندا)

EMI والقابلية للتأثر (الفئة ب):

- FCC Part 15.107 و 15.109

- ICES-003 (كندا)

- EN 301.489-1 و -17 (أوروبا)

درجة حرارة التشغيل

من 0 إلى 40 درجة مئوية (من 32 إلى 104 درجات فهرنهايت)

درجة الحرارة أثناء التخزين

من -20 إلى 70 درجة مئوية (من -4 إلى 158 درجة فهرنهايت)

الرطوبة أثناء التشغيل

من 10٪ إلى 85٪ دون تكاثف

الرطوبة أثناء التخزين

من 5٪ إلى 90٪ دون تكاثف

ذاكرة النظام

ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 256 ميجابايت

ذاكرة فلاش سعة 128 ميجابايت

محتويات الحزمة

- نقطة الوصول WAP150 Wireless-AC/N Dual Radio

- مهايئ الطاقة 12 v1.5a

- دليل البدء السريع

- كبل شبكة إيثرنت

الحد الأدنى للمتطلبات

- محول أو موجه مزود بدعم تقنية التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) أو محول طاقة التيار المتردد (AC)

- التكوين المستند إلى الويب: مستعرض ويب يدعم تطبيق Java

الضمان

نقطة الوصول

عمر محدود

القرار

أنت الآن تعرف أساسيات WAP150. إذا كنت ترغب في رؤية مزيد من الوثائق، بما في ذلك العديد من المقالات على WAP150، فراجع صفحة المنتج هنا.

عرض فيديو متعلق بهذه المقالة...

انقر هنا لعرض المحادثات التقنية الأخرى من Cisco