الهدف

شبكة المنطقة المحلية الظاهرية (VLAN) هي شبكة محولة يتم تجزئتها منطقيا حسب الوظيفة أو المنطقة أو التطبيق دون مراعاة المواقع المادية للمستخدمين. شبكات VLAN هي مجموعة من البيئات المضيفة أو المنافذ التي يمكن وضعها في أي مكان في الشبكة ولكنها تتصل كما لو كانت على نفس المقطع المادي. تساعد شبكات VLAN على تبسيط إدارة الشبكة من خلال السماح لك بنقل جهاز إلى شبكة VLAN جديدة دون تغيير أي إتصالات مادية.

يحتوي شبكة VLAN المميزة بين منفذ خط اتصال ومنفذ محول على معلومات شبكة VLAN في إطار الإيثرنت. يرسل VLAN untagged حركة مرور دون ال VLAN بطاقة. يدخل علامة VLAN معلومات في إطارات إيثرنت تعرف أي إطار ينتمي إلى أي شبكة VLAN. منفذ خط الاتصال هو منفذ يعالج شبكات VLAN المتعددة.

معرف مجموعة الخدمة (SSID) هو معرف فريد يمكن للعملاء اللاسلكيين الاتصال به أو مشاركته بين جميع الأجهزة في شبكة لاسلكية. وهو حساس لحالة الأحرف ويجب ألا يتجاوز 32 حرفا أبجديا ورقميا.

تتيح ميزة "بث SSID" بث SSID على الشبكة. يتم تمكين هذه الميزة بشكل افتراضي لجعل الشبكة قابلة للاكتشاف بواسطة الأجهزة اللاسلكية.

تقدم هذه المقالة تعليمات حول كيفية تكوين تخطيط SSID إلى VLAN على نقاط الوصول اللاسلكية.

الأجهزة القابلة للتطبيق | إصدار البرنامج الثابت

- WAP121 | 1.0.6.5 (تنزيل الأحدث)

- WAP131 | 1.0.2.8 (تنزيل الأحدث)

- WAP150 | 1.0.1.7 (تنزيل الأحدث)

- WAP321 | 1.0.6.5 (تنزيل الأحدث)

- WAP351 | 1.0.2.8 (تنزيل الأحدث)

- WAP361 | 1.0.1.7 (تنزيل الأحدث)

- WAP371 | 1.3.0.3 (تنزيل الأحدث)

- WAP551 | 1.2.1.3 (تنزيل الأحدث)

- WAP561 | 1.2.1.3 (تنزيل الأحدث)

- WAP571 | 1.0.0.17 (تنزيل الأحدث)

- WAP571E | 1.0.0.17 (تنزيل الأحدث)

تكوين تعيين SSID إلى VLAN

إستخدام معالج الإعداد

الخطوة 1. قم بتشغيل معالج الإعداد من لوحة المعلومات الرئيسية للأداة المساعدة المستندة إلى الويب لنقطة الوصول.

الخطوة 2. توفير تفاصيل التكوين المطلوبة بواسطة معالج الإعداد.

الخطوة 3. في حقل اسم الشبكة (SSID)، تحت شاشة تكوين الراديو 1 لشبكة 2. 4 جيجاهيرتز، أدخل SSID المفضل لديك. الإعداد الافتراضي هو ciscoSB_2.4 جيجاهرتز. انقر فوق Next (التالي).

الخطوة 4. أختر نوع التأمين لشبكتك اللاسلكية.

ملاحظة: على سبيل المثال، يتم إختيار أفضل تأمين (WPA2 شخصي - AES).

الخطوة 5. أدخل مفتاح أمان أو كلمة مرور يتراوح طولها من 8 إلى 63 حرفا. انقر فوق التالي للمتابعة.

الخطوة 6. في حقل معرف شبكة VLAN، أدخل معرف شبكة VLAN للشبكة اللاسلكية لديك وانقر على التالي.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إستخدام 10 كمعرف شبكة VLAN.

الخطوة 7. في صفحة تكوين الراديو 2 لشبكة 5 جيجاهيرتز، أدخل SSID المفضل لديك في حقل اسم الشبكة (SSID) ثم انقر على التالي. الإعداد الافتراضي هو cisco_sb_5GHz.

ملاحظة: لا تنطبق هذه الخطوة إلا على نقاط WAP ذات الموجات اللاسلكية المزدوجة.

الخطوة 8. أختر نوع التأمين لشبكتك اللاسلكية.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إختيار أفضل تأمين (WPA2 شخصي - AES).

الخطوة 9. أدخل مفتاح أمان أو كلمة مرور يتراوح طولها من 8 إلى 63 حرفا. انقر فوق التالي للمتابعة.

الخطوة 10. دخلت ال VLAN id بعد ذلك طقطقت بعد ذلك.

ملاحظة: على سبيل المثال، يتم إستخدام 20 كمعرف لشبكة VLAN.

الخطوة 11. انقر فوق التالي لتخطي تكوين البوابة المقيدة.

الخطوة 12. راجع الإعدادات وأكدها ثم انقر فوق إرسال.

الخطوة 13. بمجرد ظهور الشاشة "اكتمال إعداد الجهاز"، انقر فوق إنهاء.

ملاحظة: سيتم تسجيل خروجك من صفحة الأداة المساعدة المستندة إلى الويب.

لقد قمت الآن بتعيين SSID بنجاح لشبكة VLAN على نقطة الوصول الخاصة بك.