الهدف

تمحو إعادة ضبط إعدادات المصنع الافتراضية جميع إعدادات التكوين التي تم تعديلها بواسطة المستخدم، وتستعيد الجهاز إلى إعداداته الأصلية. قد يكون هذا مفيدا إذا فقدت كلمة المرور إلى جهاز وتريد إستعادة الوصول.

يؤدي إجراء إعادة تشغيل إلى إعادة تشغيل الجهاز بتكوين محفوظ.

الهدف من هذا المقال هو توضيح كيفية إعادة ضبط إعدادات المصنع الافتراضية وكيفية إعادة تشغيل نقطة وصول لاسلكية WAP131.

ملاحظة: يوصى بحفظ نسخة إحتياطية من التكوين قبل بدء هذه العملية. راجع تنزيل ملفات التكوين ونسخها إحتياطيا على WAP131 و WAP351 للحصول على معلومات إضافية.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· WAP131

إصدار البرامج

•1.0.0.39

إعادة الضبط إلى إعدادات المصنع الافتراضية

هناك طريقتان لإعادة ضبط نقطة الوصول إلى تكوين إعدادات المصنع الافتراضية:

· إعادة ضبط الأجهزة

· إعادة الضبط باستخدام الأداة المساعدة لتكوين الويب

إعادة تعيين الأجهزة

الخطوة 1. اضغط باستمرار على زر إعادة ضبط الموجود في الجزء الخلفي من الجهاز لمدة عشر ثوان تقريبا مع مسمار.

تعيد نقطة الوصول التحميل ويتم تعيينها على إعدادات التكوين الافتراضية.

الخطوة 2. قم بتسجيل الدخول باستخدام بيانات الاعتماد الافتراضية. التقصير username cisco، التقصير كلمة cisco.

إعادة التعيين باستخدام الأداة المساعدة لتكوين الويب

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر إدارة > إعادة التمهيد. تفتح صفحة إعادة التشغيل:

الخطوة 2. لإعادة ضبط الجهاز، انقر فوق الزر إعادة التمهيد إلى إعدادات المصنع الافتراضية.

سوف تظهر صفحة تأكيد:

الخطوة 3. وانقر فوق OK.

يظهر شريط التقدم:

الخطوة 4. بعد اكتمال عملية إعادة التشغيل، قم بتسجيل الدخول باستخدام بيانات الاعتماد الافتراضية. التقصير username cisco، التقصير كلمة cisco.

إعادة تشغيل الجهاز

توجد طريقتان لإعادة تشغيل نقطة الوصول:

· إعادة تمهيد الأجهزة

· إعادة التمهيد باستخدام الأداة المساعدة لتكوين الويب

إعادة تمهيد الأجهزة

الخطوة 1. اضغط على زر الطاقة لإيقاف تشغيل الجهاز. بعد مرور 10 ثوان، اضغط على زر الطاقة مرة ثانية لتشغيل الجهاز مرة أخرى. تتم إعادة تمهيد نقطة الوصول ويتم تحديثها.

ملاحظة: لن يؤثر زر الطاقة على أي شيء إذا كان WAP قيد التشغيل باستخدام تقنية التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE).

إعادة التمهيد باستخدام الأداة المساعدة المستندة إلى الويب

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر إدارة > إعادة التمهيد. تفتح صفحة إعادة التشغيل:

الخطوة 2. لإعادة تشغيل الجهاز، انقر فوق زر إعادة التشغيل.

سوف تظهر صفحة تأكيد:

الخطوة 3. طقطقة ok أن يستمر مع reboot.

يظهر شريط التقدم:

الخطوة 4. تظهر صفحة تسجيل الدخول. تسجيل الدخول باستخدام بيانات اعتماد الإدارة المحفوظة.