الهدف

عند تكوين نقطة وصول افتراضية (VAP)، هناك العديد من الخيارات المتوفرة لمصادقة العملاء بشكل آمن. إذا تم تحديد WPA Personal (المعروف أيضا ب WPA-PSK، أو WiFi Protected Access - مفتاح مشترك مسبقا)، يمكنك تكوين متطلبات التعقيد للمفاتيح المستخدمة للمصادقة. تؤدي المفاتيح الأكثر تعقيدا إلى زيادة الأمان.

الهدف من هذا المستند هو توضيح كيفية تكوين تعقيد WPA-PSK على WAP131 و WAP351 و WAP371.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· WAP131

· WAP351

· WAP371

إصدار البرامج

· v1.0.1.3 (WAP131، WAP351)

· v1.2.0.2 (WAP371)

تكوين تعقيد WPA-PSK

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر أمان النظام > تعقيد WPA-PSK. تظهر صفحة تعقيد WPA-PSK.

الخطوة 2. في حقل تعقيد WPA-PSK، حدد خانة الاختيار تمكين. سيؤدي تمكين هذا إلى جعل مفاتيح WPA-PSK تحقق من WAP مقابل المعايير المحددة أدناه. هو معأق افتراضيا.

الخطوة 3. أختر الحد الأدنى لعدد فئات الأحرف التي يجب أن تكون في سلسلة مفاتيح من القائمة المنسدلة الحد الأدنى لفئة الحرف WPA-PSK. تكون فئات الحروف الأربعة حروف حروف علوية، حروف صغيرة، أرقام، وحروف خاصة متوفرة على لوحة مفاتيح معيارية. 3 هو الافتراضي.

الخطوة 4. حدد خانة الاختيار تمكين في WPA-PSK مختلف عن الحقل الحالي لإجبار المستخدمين على إنشاء مفتاح مختلف عند انتهاء صلاحية المفتاح الحالي. الإعداد الافتراضي معطل، مما يتيح للمستخدمين إستخدام مفتاحهم القديم أو السابق عند انتهاء صلاحية المفتاح الحالي.

الخطوة 5. في حقل الحد الأقصى لطول WPA-PSK، أدخل الحد الأقصى لطول المفتاح بعدد الأحرف. المدى هو 32 - 63، مع 63 كافتراضي.

الخطوة 6. في حقل الحد الأدنى لطول WPA-PSK، أدخل الحد الأدنى لطول المفتاح بعدد من الحروف. النطاق هو 8 - 16، مع 8 كإعداد افتراضي.

الخطوة 7. انقر فوق حفظ.