الهدف

IPv6 هو أحدث تنفيذ لبروتوكول IP المستخدم لتوجيه حركة المرور عبر الإنترنت. يتعامل بروتوكول IPv6 مع إصدار مساحة عنوان IP المحدودة وقد تم تصميمه لاستبدال الإصدار الرابع من بروتوكول الإنترنت (IP).

الهدف من هذه المقالة هو توضيح كيفية تكوين أجهزة WAP131 و WAP351 لاستخدام عناوين IPv6 ونفق IPv6.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· WAP131

· WAP351

إصدار البرامج

· V1.0.0.39

تكوين إعدادات عنوان IPv6

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب وانتقل إلى إعداد LAN>IPv6. تظهر صفحة إعداد IPv6:

الخطوة 2. في حقل نوع اتصال IPv6، أختر كيفية حصول WAP على عنوان IPv6 من خلال تحديد زر الراديو المطابق.

يتم تحديد الخيارات المتاحة على النحو التالي:

· DHCPv6 — يتم تعيين العنوان بواسطة خادم DHCPv6.

· IPv6 الثابت — أدخل عنوان IPv6 يدويا.

الخطوة 3. (إختياري) حدد خانة الاختيار الخاصة بوضع IPv6 الإداري إذا كنت ترغب في تمكين وصول إدارة IPv6 إلى WAP.

الخطوة 4. (إختياري) حدد خانة الاختيار وضع إدارة التكوين التلقائي ل IPv6 إذا كنت ترغب في تمكين WAP للتعرف على عناوين IPv6 والبوابة الخاصة به من خلال إعلانات الموجه التي يتم استقبالها على منفذ الشبكة المحلية (LAN).

الخطوة 5. إن ينتقي أنت IPv6 ساكن إستاتيكي في خطوة 2، دخلت ال IP ساكن إستاتيكي في الساكن إستاتيكي IPv6 عنوان مجال. إذا تم تحديد DHCPv6 في الخطوة 2، فيمكنك تخطي هذه الخطوة.

الخطوة 6. إذا قمت بتحديد IPv6 ثابت في الخطوة 2، فأدخل طول البادئة لعنوان IPv6 الثابت في حقل طول بادئة عنوان IPv6 الثابت. تحدد هذه البادئة جزء الشبكة من عنوان IP وهي مماثلة لقناع شبكة فرعية من IPv4. يتراوح النطاق بين 0 و128. إذا تم تحديد DHCPv6 في الخطوة 2، فيمكنك تخطي هذه الخطوة.

يعطي حقل حالة عنوان IPv6 الثابت حالة عنوان IPv6 الثابت. قد يتم عرض الحالات التالية:

· قيد التشغيل — تم التحقق من أن العنوان الثابت فريد على الشبكة المحلية (LAN) وقابل للاستخدام.

· مبدئي — يتم التحقق من العنوان الثابت للتفرد على الشبكة. بينما في هذه الحالة، يكون العنوان غير قابل للاستخدام

· فارغ (لا توجد قيمة) — لم يتم تعيين عنوان IP ثابت أو لم يتم تشغيل العنوان المعين.

سيقوم حقل العناوين العمومية التي تم تكوينها تلقائيا ل IPv6 بسرد جميع عناوين IPv6 التي تم تعيينها تلقائيا لجهاز WAP.

يعرض حقل العنوان المحلي لارتباط IPv6 عنوان IPv6 المستخدم من قبل الارتباط المحلي. وهو غير قابل للتكوين ويتم تعيينه باستخدام عملية اكتشاف الجوار ل IPv6.

الخطوة 7. إذا قمت بتحديد IPv6 ثابت في الخطوة 2، فأدخل عنوان IPv6 في حقل عبارة IPv6 الافتراضية لاستخدامه كعنوان العبارة الافتراضي، وإلا سيتم التخطي إلى الخطوة 8.

الخطوة 8. إذا أخترت DHCPv6 في الخطوة 2، أختر زر الخيار من حقل خوادم أسماء المجالات IPv6 لمعرفة كيف تريد أن يتم تخصيص خوادم DNS.

يتم تحديد الخيارات المتاحة على النحو التالي:

· خوادم أسماء DNS الديناميكية — يتم التعرف عليها بشكل ديناميكي من خلال DHCPv6.

· يدوي — حدد يدويا ما يصل إلى خادمي أسماء DNS ل IPv6 في الحقول المتوفرة.

الخطوة 9. إذا كنت قد حددت يدوي في الخطوة 8 أو IPv6 ثابت في الخطوة 1، فأدخل خادمي اسم IPv6 DNS في الحقول المتوفرة. وإلا، يمكنك تخطي هذه الخطوة.

تكوين نفق IPv6 باستخدام ISATAP

تدعم أجهزة WAP 351 و WAP 131 بروتوكول عنونة النفق التلقائي داخل الموقع (ISATAP). تمكن ISATAP WAP من إرسال حزم IPv6 التي يتم تضمينها داخل حزم IPv4 عبر الشبكة المحلية. باستخدام هذا البروتوكول، يمكن أن يتصل WAP بمضيفي IPv6 عن بعد حتى إذا لم تكن شبكة LAN المتصلة بهم تدعم IPv6.

يعمل WAP كعميل ISATAP. يجب توصيل مضيف أو موجه تم تمكين ISATAP عليه على الشبكة المحلية لإنشاء نفق. لمزيد من المعلومات حول ISATAP على RV180 و RV180W، ارجع إلى تكوين نفق عنونة بروتوكول النفق التلقائي (ISATAP) داخل الموقع على موجهات RV180 و RV180W.

الخطوة 1. في حقل حالة ISATAP، حدد خانة الاختيار enable إن يريد أنت أن يمكن الوضع الإداري ل ISATAP على جهاز WAP. وهذا سيسمح بنقل حركة مرور IPv6 من WAP عبر شبكة IPv4.

الخطوة 2. دخلت العنوان أو DNS إسم من ال isatap مسحاج تخديد في ال isatap قادر مضيف مجال. القيمة الافتراضية هي "isatap".

الخطوة 3. لتحديد عدد المرات التي يجب فيها على WAP إرسال استعلامات DNS لمحاولة حل اسم مضيف ISATAP في عنوان IP، أدخل وقتا بالثواني في حقل الفاصل الزمني لاستعلام ISATAP. النطاق الصالح هو من 120 إلى 3600.

الخطوة 4. في حقل الفاصل الزمني للبحث عن طريق ISATAP، حدد عدد المرات (بالثواني) التي يجب فيها على جهاز WAP إرسال رسائل طلب موجه إلى موجهات ISATAP التي يكتشفها WAP من خلال رسائل استعلام DNS. يرسل جهاز WAP رسائل طلب الموجه فقط عندما لا يوجد موجه ISATAP نشط. القيمة الافتراضية هي 120 ثانية.

ملاحظة: عند إنشاء النفق، سيتم عرض العنوان المحلي لارتباط IPv6 ISATAP وعنوان ISATAP IPv6 العام على الصفحة.

العنوان المحلي لارتباط ISATAP IPv6 هو عنوان IPv6 المحلي الخاص بك وهو غير قابل للتوجيه. يتم إستخدام هذا العنوان لاتصالات شبكة المنطقة المحلية.

عنوان ISATAP IPv6 العالمي هو عنوان IPv6 العالمي الخاص بك وهو قابل للتوجيه عالميا ويستخدم لحركة مرور الإنترنت.

الخطوة 5. انقر فوق حفظ لحفظ التغييرات.

الخطوة 6. سوف يظهر إطار تأكيد لتحذيرك من إمكانية قطع الاتصال ومن أن إعدادات اللاسلكي على وشك التحديث. انقر فوق موافق" للمتابعة.