الهدف

يعمل تكوين إعداد المنفذ على تعيين إتجاه نقل البيانات والتحكم في تدفق البيانات. على نقطة الوصول اللاسلكية (WAP)، يمكن تعيين إعدادات المنفذ يدويا أو على التفاوض التلقائي. قد يلزم إجراء التكوين اليدوي عند وجود حاجة إلى أستكشاف أخطاء الشبكة وإصلاحها. تصف هذه المقالة كلا من خيارات تكوين التفاوض التلقائي واليدوي على WAP.

الهدف من هذا وثيقة أن يبدي أنت كيف أن يشكل ميناء عملية إعداد على ال WAP. كما تصف كيفية البحث عن حالة التشغيل الحالية لمنافذ شبكة المنطقة المحلية (LAN) وخصائص الارتباط.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- WAP121

- WAP131

- WAP150

- WAP321

- WAP371

- WAP551

- WAP561

إصدار البرامج

- 1.0.6.5 - WAP121، WAP321

- 1.0.2.8 - WAP131

- 1.0.1.7 - WAP150

- 1.3.0.3 - WAP371

- 1.2.1.3 - WAP551، WAP561

تكوين إعدادات المنفذ على WAP

ملاحظة: الصور التالية مأخوذة من WAP551.

الخطوة 1. سجل الدخول إلى الأداة المساعدة المستندة إلى الويب لنقطة الوصول واختر LAN > إعدادات المنفذ.

الخطوة 2. (إختياري) تحت منطقة حالة التشغيل، انقر فوق الزر تحديث لتحديث الإعدادات وكشف أي تغيير في الحالة الحالية. تعرض هذه المنطقة خصائص الارتباط الحالية ونوع المنفذ.

الخطوة 3. (إختياري) تحت منطقة "الإعدادات الإدارية"، حدد خانة الاختيار تمكين التفاوض التلقائي إذا كنت ترغب في تعيين إعدادات المنفذ على التفاوض التلقائي. وهذا من شأنه أن يمكن المنفذ نفسه من التفاوض مع الجهاز المرفق لتعيين أسرع سرعة إرتباط ووضع إرسال ثنائي الإتجاه متاح. ويتم تمكين هذه الميزة بشكل افتراضي. إذا قمت بتنفيذ هذه الخطوة، فقم بالتخطي إلى الخطوة 8.

ملاحظة: بمجرد تحديد خانة الاختيار تمكين، يتم تلقائيا حذف إعدادات سرعة المنفذ ووضع الإرسال ثنائي الإتجاه.

ملاحظة: يكون التفاوض التلقائي فعالا إذا تم تعيين الجهاز المرفق أيضا على التفاوض التلقائي.

الخطوة 4. (إختياري) إذا كنت ترغب في تكوين إعدادات المنفذ يدويا، فعليك إلغاء تحديد خانة الاختيار تمكين التفاوض التلقائي.

الخطوة 5. (إختياري) انقر على زر إختيار لتعيين سرعة المنفذ المطلوبة. يجب أن تتطابق السرعة المختارة مع سرعة المنفذ التي تم تكوينها على أي جهاز متصل على الشبكة، وإلا فقد يتم إسقاط الحزم. الخيارات هي:

- 10M — يحدد سرعة المنفذ إلى 10 ميجابت في الثانية

- 100M — يحدد سرعة المنفذ إلى 100 ميجابت في الثانية

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إختيار 100 متر.

خطوة 6. (إختياري) انقر على زر إختيار لتعيين وضع الإرسال ثنائي الإتجاه المطلوب. يجب أن يتوافق وضع الإرسال المختار مع جهاز التوصيل لكي تعمل الشبكة بشكل صحيح.

يتم تحديد الخيارات المتاحة على النحو التالي:

- نصف — قصر نقل البيانات على إتجاه واحد في أي وقت.

- full — يسمح هذا الاتصال لكل من الجهاز وجهاز التوصيل بالبث في نفس الوقت.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إختيار full.

الخطوة 7. (إختياري) حدد خانة الاختيار enable لوضع إيثرنت أخضر.  هذا الوضع هو وضع إيقاف التشغيل التلقائي الذي يقلل طاقة الشريحة عند عدم وجود إشارة من شريك الربط. يعمل وضع الإيثرنت الأخضر سواء كان المنفذ لديه تمكين التفاوض التلقائي أو معطل.

ملاحظة: يعتمد توفر وضع الإيثرنت الأخضر على الطراز الدقيق ل WAP الخاص بك. لا تحتوي بعض نقاط وصول Cisco على هذه الميزة.

الخطوة 8. انقر على حفظ لتطبيق الإعدادات.

يجب أن تكون قد انتهيت الآن من تكوين إعدادات المنفذ بنجاح على نقطة الوصول اللاسلكية.