الهدف

نقطة الوصول الظاهرية (VAP) هي المعادل اللاسلكي لشبكة المنطقة المحلية الظاهرية (VLAN) التي تقسم شبكة المنطقة المحلية اللاسلكية (WLAN) وتحاكي نقاط الوصول المتعددة في جهاز فعلي واحد. تضبط أداة الجدولة اللاسلكية فترة زمنية لنقطة الوصول الافتراضية (VAP) أو الراديو حتى تكون قيد التشغيل، مما يساعد على توفير الطاقة وزيادة الأمان. يمكنك إرفاق ما يصل إلى 16 ملف تعريف بواجهات VAP أو واجهات راديو مختلفة، ولكن يسمح لكل واجهة بتوصيف واحد فقط. يمكن أن يحتوي كل ملف تعريف على عدد معين من قواعد الوقت التي تتحكم في وقت العمل ل VAP أو WLAN المقترنة.

يتيح لك تكوين المجدول اللاسلكي أتمتة عند تمكين VAP و RADIO بناء على فاصل زمني محدد مسبقا. الراديو هو الجزء المادي من WAP الذي ينشئ شبكة لاسلكية. تتحكم إعدادات الراديو الموجودة على WAP في سلوك الراديو وتحدد نوع الإشارات اللاسلكية التي يرسلها WAP. يمكن أن يساعد إستخدام المجدول في توفير الطاقة وزيادة الأمان على الشبكة.

تقدم لك هذه المقالة تعليمات حول كيفية إقران ملف تعريف المجدول اللاسلكي على واجهة الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) أو نقطة الوصول الظاهرية (VAP) لنقطة الوصول اللاسلكية (WAP).

الأجهزة القابلة للتطبيق

- WAP100 Series

- WAP300 Series

- WAP500 Series

إصدار البرامج

- 1.0.0.17 — WAP571، WAP571E

- 1.0.1.2 — WAP150، WAP361

- 1.0.2.2 — WAP351، WAP131

- 1.0.6.2 — WAP121، WAP321

- 1.2.1.3 — WAP371، WAP551، WAP561

إقران ملف تعريف المجدول بواجهة WLAN أو VAP

هام: قبل الاستمرار في خطوات التكوين، تأكد من تكوين ملف تعريف مجدول لاسلكي بالفعل على WAP الخاص بك. لمعرفة كيفية تكوين توصيف أو قاعدة مجدول لاسلكي، انقر هنا للحصول على تعليمات.

الخطوة 1. سجل الدخول إلى الأداة المساعدة المستندة إلى الويب واختر لاسلكي > اقتران المجدول.

ملاحظة: قد تختلف الخيارات المتاحة تحت قائمة Wireless وفقا لبروتوكول WAP الخاص بك. في هذا مثال، WAP571 استعملت.

الخطوة 2. انقر زر انتقاء من منطقة الراديو.

ملاحظة: إذا كان لديك WAP551، فقم بالتخطي إلى الخطوة 3. نقطة الوصول WAP551 هي نقطة وصول فردية النطاق.

ملاحظة: قد تختلف الخيارات المتوفرة وفقا لبروتوكول WAP الخاص بك. في هذا المثال، يتم إختيار الراديو 1 (5 جيجاهيرتز).

الخطوة 3. أختر التوصيف الذي سيقترن بواجهة من القائمة المنسدلة لاسم التوصيف بجوار واجهة الشبكة.

ملاحظة: ال VAP 0 قارن طبيعي لاسلكي من الأداة، لذلك، ما من توصيف يستطيع كنت اقترنت إلى القارن.

قد يختلف الحد الأقصى لعدد نقاط الوصول VAPs بناء على WAP الذي تستخدمه. يكون عدد نقاط الوصول في الوضع Lightweight المتاحة لكل نموذج كما يلي:

- WAP500 Series (WAP551، WAP561، WAP571، WAP571E) — 16 VAPs

- WAP300 Series (WAP321، WAP351، WAP361، WAP371) — 8 VAPs

- WAP100 Series (WAP121، WAP131، WAP150) — 4 VAPs

الخطوة 4. انقر فوق حفظ. يتم حفظ التغييرات التي يتم إجراؤها على الراديو أو نقطة الوصول الخاصة الظاهرية (VAP) تلقائيا على ملفات التكوين الجاري تشغيلها وملفات تكوين بدء التشغيل.

الخطوة 5. (إختياري) بمجرد مطالبتك بتحديث إعداداتك اللاسلكية وربما يتم قطع إتصالك، انقر على موافق.

ملاحظة: يسمح بإرفاق ملف تعريف مجدول واحد فقط بواجهة WLAN أو كل VAP. يمكن أن تعمل نقاط الوصول VAPs المتعددة مع توصيف مجدول واحد.

يجب أن تكون قد اقترنت الآن بملف تعريف مجدول على واجهة WLAN أو VAP من WAP.