الهدف

تحتوي ميزة جودة الخدمة (QoS) الخاصة بالعميل على دعم الخدمات المتنوعة (DiffServ) الذي يتيح لك تصنيف حركة مرور الشبكة وإدارتها. يبدأ تكوين DiffServ بتكوين خريطة فئة، تصنف حركة المرور فيما يتعلق ببروتوكول IP والمعايير الأخرى. يعد تكوين خريطة الفئة أمرا أساسيا حتى يمكن فصل حركة المرور المهمة إلى فئات مختلفة ويمكن منحها أولوية أعلى. بالنسبة لتطبيقات الإنترنت النموذجية مثل البريد الإلكتروني ونقل الملفات، يكون الانخفاض الطفيف في الخدمة مقبولا، ولكن بالنسبة لتطبيقات مثل المكالمات الصوتية وتدفق الفيديو، يكون لأي انخفاض في الخدمة آثار غير مرغوب فيها.

يشرح هذا المقال كيفية إنشاء خريطة فئة IPv6 وتكوينها على نقاط وصول WAP121 و WAP321.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· WAP121

· WAP321

إصدار البرامج

· v1.0.3.4

إنشاء خريطة فئة IPv6

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين نقطة الوصول واختر جودة خدمة العميل > خريطة الفئة. يتم فتح صفحة خريطة الفئة:

الخطوة 2. أدخل اسم خريطة الفئة في حقل اسم خريطة الفئة.

الخطوة 3. أختر بروتوكول IPv6 من القائمة المنسدلة مطابقة الطبقة 3 من بروتوكول الطبقة الثالثة لتطبيق خريطة الفئة فقط على حركة مرور IPv6 على جهاز WAP.

ملاحظة: للحصول على معلومات حول خرائط فئة IPv4، ارجع إلى إنشاء المقالة وتكوينها لخريطة الفئة المستندة إلى IPv4 على نقاط وصول WAP121 و WAP321.

الخطوة 4. انقر فوق إضافة خريطة فئة لإضافة خريطة فئة جديدة.

تكوين خريطة فئة IPv6

اتبع الخطوات المحددة أدناه لتكوين المعلمات في منطقة تكوين مطابقة المعايير.

الخطوة 1. أختر خريطة الفئة من القائمة المنسدلة لاسم خريطة الفئة التي يجب إجراء التكوين لها.

ملاحظة: جميع الخطوات التالية إختيارية. سيتم تمكين خانات الاختيار المحددة. قم بإلغاء تحديد المربع إذا كنت لا تريد تطبيق قاعدة معينة.

الخطوة 2. حدد خانة الاختيار مطابقة كل حزمة لجميع حزم IP لمطابقة خريطة الفئة لكل إطار أو حزمة بغض النظر عن محتوى الإطار أو الحزمة؛ وإلا، قم بإلغاء تحديد خانة الاختيار مطابقة كل حزمة.

الوقت: إذا تم التحقق من مطابقة كل حزمة، فقم بالتخطي إلى الخطوة 16.

الخطوة 3. حدد خانة الاختيار للبروتوكول للحصول على شرط مطابقة البروتوكول. إذا كان خانة الاختيار للبروتوكول محددة، انقر أحد أزرار الاختيار هذه.

· حدد من القائمة — أختر البروتوكول المطلوب من القائمة المنسدلة تحديد من القائمة. الخيارات المتاحة هي IP و ICMP و IPv6 و ICMP و ICMPv6 و IGMP و TCP و UDP.

· المطابقة مع القيمة — لبروتوكول غير موجود في القائمة. أدخل نطاقات قياسية لمعرف البروتوكول المعين من قبل ANA من 0 إلى 255.

الخطوة 4. حدد خانة الاختيار مصدر عنوان IPv6 لتضمين عنوان IP للمصدر في حالة المطابقة. إذا تم تحديد خانة الاختيار عنوان IPv6 للمصدر، فأدخل عنوان IP للمصدر في حقل عنوان IPv6 المصدر وطول بادئة المصدر في حقل طول بادئة IPv6 للمصدر.

الخطوة 5. حدد خانة الاختيار عنوان IPv6 للوجهة لتضمين عنوان IP للوجهة في حالة المطابقة. إذا تم تحديد خانة الاختيار عنوان IPv6 للوجهة، فأدخل عنوان IP للوجهة في حقل عنوان IPv6 للوجهة وطول بادئة الوجهة في حقل طول بادئة IPv6 للوجهة.

الخطوة 6. حدد خانة الاختيار لتسمية تدفق IPv6 لتضمين تسمية تدفق IPv6 في حالة المطابقة. أدخل الرقم الذي يتراوح من 0000 إلى FFFFF في حقل تسمية تدفق IPv6. توجد تسمية تدفق IPv6 في رأس IPv6 ويتم إستخدامها لتسمية حزم IPv6 التي تتطلب معالجة خاصة بواسطة المصدر.

الخطوة 7. حدد خانة الاختيار IP DSCP لتضمين قيم IP DSCP في حالة المطابقة. إذا كان خانة إختيار IP DSCP محددة، انقر أحد أزرار الاختيار هذه.

· حدد من القائمة — أختر قيمة IP DSCP من القائمة المنسدلة تحديد من القائمة المنسدلة.

· مطابقة القيمة — أدخل قيمة DSCP في حقل مطابقة القيمة الذي يتراوح من 0 إلى 63.

الخطوة 8. حدد خانة الاختيار مصدر ميناء لتضمين مصدر ميناء في حالة المطابقة. إذا كان مربع تأشير منفذ المصدر محددا، انقر أحد أزرار الانتقاء هذه.

· تحديد من القائمة — أختر منفذ المصدر من القائمة المنسدلة تحديد من القائمة.

· مطابقة للمنفذ — لمنفذ المصدر غير المعروض في القائمة. أدخل رقم المنفذ الذي يتراوح من 0 إلى 65535. يتضمن النطاق ثلاثة أنواع مختلفة من المنافذ.

- من 0 إلى 1023 — منافذ معروفة. يتم إستخدام هذه المنافذ على نطاق واسع في العديد من أنواع خدمات الشبكة.

- 1024 إلى 49151 — المنافذ المسجلة. يتم إستخدام هذه المنافذ لخدمات محددة ولا يمكن الحصول عليها إلا بطلب من هيئة الأرقام المعينة عبر الإنترنت (ANA).

- من 49152 إلى 65535 — المنافذ الديناميكية و/أو الخاصة. يتم إستخدام هذه المنافذ للأغراض المؤقتة فقط.

الخطوة 9. فحصت الغاية ميناء تدقيق صندوق أن يتضمن غاية ميناء في مطابقة شرط. إن الغاية أيسر تدقيق يكون، طقطقت واحد من هذا زر انتقاء.

· تحديد من القائمة — أختر منفذ الوجهة من القائمة المنسدلة تحديد من القائمة.

· مطابقة للمنفذ — لمنفذ الوجهة غير معروض في القائمة. أدخل رقم المنفذ الذي يتراوح من 0 إلى 65535 في حقل مطابقة المنفذ. يتضمن النطاق ثلاثة أنواع مختلفة من المنافذ.

- من 0 إلى 1023 — المنافذ المعروفة. يتم إستخدام هذه المنافذ على نطاق واسع في العديد من أنواع خدمات الشبكة.

- 1024 إلى 49151 — المنافذ المسجلة. يتم إستخدام هذه المنافذ لخدمات محددة ولا يمكن الحصول عليها إلا بطلب من هيئة الأرقام المعينة عبر الإنترنت (ANA).

- من 49152 إلى 65535 — المنافذ الديناميكية و/أو الخاصة. يتم إستخدام هذه المنافذ للأغراض المؤقتة فقط.

الخطوة 10. حدد خانة الاختيار EtherType لمقارنة معايير المطابقة مقابل قيمة EtherType في رأس إطار Ethernet. إذا كان مربع تأشير EtherType محددا، انقر أحد أزرار الانتقاء هذه.

· حدد من القائمة — أختر بروتوكولا من القائمة المنسدلة. الخيارات المتاحة هي AppleTalk و ARP و IPv4 و IPv6 و IPx و NetBIOS و PPPoE.

· مطابقة القيمة — لمعرف البروتوكول المخصص. أدخل المعرف الذي يتراوح من 0600 إلى FFFF.

الخطوة 11. حدد خانة الاختيار فئة الخدمة لمقارنة أولوية المستخدم وفقا لمعيار 802.1p مع إطار إيثرنت. أدخل الأولوية التي تتراوح من 0 إلى 7 في حقل فئة الخدمة.

· 0 — أفضل الجهود.

· 1 — معلومات أساسية.

· 2 — إحتياطي.

· 3 — جهد رائع.

· 4 — الحمولة المتحكم بها.

· 5 — الفيديو.

· 6 — الصوت.

· 7 — التحكم في الشبكة.

الخطوة 12. حدد خانة الاختيار مصدر عنوان MAC لمقارنة عنوان MAC للمصدر مقابل إطار إيثرنت. إذا كان محددا، فأدخل عنوان MAC المصدر في حقل عنوان MAC المصدر وقناع MAC المصدر في حقل قناع MAC المصدر.

ملاحظة: يحدد قناع MAC المصدر أي وحدات بت في عنوان MAC المصدر يجب مقارنتها مع إطار إيثرنت.

الخطوة 13. حدد خانة الاختيار غاية {upper}mac address لمقارنة غاية {upper}mac address مقابل إطار إثرنيت. إذا كان محددا، فأدخل عنوان MAC للوجهة في حقل عنوان MAC للوجهة وقناع MAC للوجهة في حقل قناع MAC للوجهة.

ملاحظة: يحدد قناع MAC الوجهة أي وحدات بت في عنوان MAC الوجهة سيتم مقارنتها مع إطار إيثرنت.

الخطوة 14. حدد خانة الاختيار معرف شبكة VLAN لمعرف شبكة VLAN الذي سيتم مطابقته مع حزم IP. دخلت ال VLAN id أن ينقسم من 0 إلى 4095 في ال VLAN id مجال.

الخطوة 15. لحذف خريطة الفئة، حدد خانة الاختيار حذف خريطة الفئة.

الخطوة 16. طقطقة حفظ.