الهدف

IPv6 هو معيار الجيل التالي لعنوان IP المراد منه إستبدال تنسيق IPv4. يقوم IPv6 بحل مشكلة ندرة العناوين باستخدام عنونة 128-بت بدلا من عنونة 32-بت التي تم إستخدامها في IPv4. الهدف من هذا المستند هو تكوين إعدادات IPv6 على نقاط الوصول باستخدام الإصدار 6 من بروتوكول التكوين الديناميكي للمضيف (DHCPv6) أو التكوينات الثابتة. افتراضيا، يذيع عميل DHCP على WAP121/WAP321 طلبات معلومات الشبكة تلقائيا. إذا كنت ترغب في إستخدام عنوان IPv6 ثابت، فيجب تعطيل عميل DHCPv6 وتكوين عنوان IPv6 ومعلومات الشبكة الأخرى يدويا.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· WAP121

· WAP321

إصدار البرامج

•1.0.3.4

تكوين IPv6

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر شبكة LAN > عناوين IPv6. يتم فتح صفحة عناوين IPv6:

الخطوة 2. أختر نوع اتصال IPv6 المطلوب. يعلم نوع اتصال IPv6 الجهاز كيفية الحصول على عنوان IPv6.

· DHCPv6 — يقوم خادم DHCPv6 بتعيين عنوان IPv6 للجهاز. إذا أخترت خيار DHCPv6، فانتقل إلى DHCPv6.

· IPv6 الثابت — إذا كنت تريد تخصيص عنوان IPv6 يدويا للجهاز. إذا أخترت IPv6 ساكن إستاتيكي، انتقل إلى IPv6 ثابت.

الخطوة 3. (إختياري) إذا كنت تريد السماح بوصول إدارة IPv6 إلى نقطة الوصول، فحدد خانة الاختيار تمكين في حقل الوضع الإداري IPv6.

الخطوة 4. (إختياري) إذا كنت تريد معرفة عناوين IPv6 والبوابة الخاصة به من خلال إعلانات الموجه التي يتم استقبالها على منفذ LAN، فحدد خانة الاختيار enable في حقل الوضع الإداري للتكوين التلقائي ل IPv6. يمكن أن يكون لنقاط الوصول عناوين IPv6 متعددة تم تكوينها تلقائيا.

DHCPv6

الخطوة 1. انقر فوق DHCPv6 في حقل نوع اتصال IPv6 لتلقي عنوان IPv6 المحلي وطول البادئة والبوابة الافتراضية من خادم DHCP.

الخطوة 2. أختر خوادم أسماء DNS ل IPv6 المطلوبة. نظام اسم المجال (DNS) هو بروتوكول يساعد الأجهزة على الوصول إلى أجهزة الكمبيوتر الأخرى والشبكات الخاصة عبر الإنترنت لأنه يترجم أسماء المجالات إلى عناوين IP الخاصة بها.

· ديناميكية — يتم تعيين خادم اسم DNS بشكل ديناميكي بواسطة DHCPv6.

· يدوي — يسمح لك بإدخال عناوين خادم DNS يدويا. أدخل عنوان (عناوين) خادم DNS في حقول خوادم اسم المجال ل IPv6. يمكنك تكوين ما يصل إلى خادمين لاسم المجال.

الخطوة 3. انقر فوق حفظ لحفظ التكوينات.

بروتوكول IPv6 الثابت

الخطوة 1. انقر على IPv6 الثابت في حقل نوع اتصال IPv6 لتخصيص عنوان IPv6 يدويا لنقطة الوصول.

الخطوة 2. أدخل عنوان IPv6 المطلوب لنقطة الوصول في حقل عنوان IPv6 الثابت. هذا عنوان IPv6 فريد، ولا يجب أن يستخدمه أي جهاز آخر في الشبكة. هذا عنوان IPv6 عمومي قابل للتوجيه.

الخطوة 3. أدخل طول البادئة للعنوان الثابت في حقل طول بادئة عنوان IPv6 الثابت. طول البادئة هو عدد صحيح في النطاق من 0 إلى 128 والذي يحدد جزء الشبكة من عنوان IPv6. وهذا مماثل لقناع الشبكة الفرعية في IPv4. طول البادئة الافتراضية هو 0.

تعطي حالة عنوان IPv6 الثابت حالة عنوان IPv6. يتم تقسيم حالة عنوان IPv6 إلى 3 فئات كما هو موضح أدناه

· قيد التشغيل — يتم التحقق من صحة عنوان IPv6 كعنوان فريد على واجهة شبكة LAN ويمكن إستخدام هذا الأمر على الواجهة.

· مؤقت — لا يمكن إستخدام عنوان IPv6 لإرسال حركة المرور العادية أو استقبالها إذا كانت في الحالة المبدئية. يقوم الجهاز بتهيئة عملية الكشف عن العنوان المكرر (DAD) تلقائيا عند تعيين عنوان IP ثابت للجهاز.

· فارغ (لا توجد قيمة) — لم يتم تعيين عنوان IPv6.

يعرض حقل العناوين العمومية التي تم تكوينها تلقائيا ل IPv6 إذا تم تعيين عنوان IPv6 واحد أو أكثر تلقائيا.

يعرض حقل العنوان المحلي لارتباط IPv6 العناوين المادية المحلية فقط داخل مقطع ما. العنوان المحلي للارتباط هو عنوان أحادي للبث IPv6 محدد محليا يمكن تكوينه تلقائيا على أي واجهة تستخدم بادئة الارتباط المحلية FE80::/10.

الخطوة 4. أدخل عنوان IPv6 للعبارة الافتراضية في حقل عبارة IPv6 الافتراضية.

الخطوة 5. أدخل عنوان (عناوين) خادم DNS في حقول خوادم اسم المجال ل IPv6. يمكنك تكوين ما يصل إلى خادمين لاسم المجال. نظام اسم المجال (DNS) هو بروتوكول يساعد الأجهزة على الوصول إلى أجهزة الكمبيوتر الأخرى والشبكات الخاصة عبر الإنترنت لأنه يترجم أسماء المجالات إلى عناوين IP الخاصة بها.

الخطوة 6. انقر فوق حفظ لحفظ التكوينات التي تم إجراؤها.