الهدف

تحتوي ميزة جودة الخدمة (QoS) الخاصة بالعميل على دعم الخدمات المتنوعة (DiffServ) الذي يتيح لك تصنيف حركة مرور الشبكة وإدارتها. يبدأ تكوين DiffServ بتكوين خريطة فئة، تصنف حركة المرور فيما يتعلق ببروتوكول IP والمعايير الأخرى. تكوين خريطة الفئة ضروري حتى يمكن فصل حركة المرور الهامة إلى فئات مختلفة ويمكن منحها تفضيلا أعلى. بالنسبة لتطبيقات الإنترنت النموذجية مثل البريد الإلكتروني ونقل الملفات، يكون الانخفاض الطفيف في الخدمة مقبولا، ولكن بالنسبة لتطبيقات مثل المكالمات الصوتية وتدفق الفيديو، يكون لأي انخفاض في الخدمة آثار غير مرغوب فيها.

يشرح هذا المقال كيفية إنشاء خريطة فئة IPv4 وتكوينها على نقاط الوصول (WAP121 و WAP321.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· WAP121

· WAP321

إصدار البرامج

· v1.0.3.4

إنشاء خريطة فئة IPv4

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين نقطة الوصول واختر جودة خدمة العميل > خريطة الفئة. يتم فتح صفحة خريطة الفئة:

الخطوة 2. أدخل اسم خريطة الفئة في حقل اسم خريطة الفئة.

الخطوة 3. أختر بروتوكول الطبقة 3 المرغوب من القائمة المنسدلة مطابقة الطبقة 3 من البروتوكول.

ملاحظة: إذا تم إختيار IPv6، فارجع إلى تكوين المقالة لخريطة الفئة المستندة إلى IPv6 على نقاط وصول WAP121 و WAP321.

الخطوة 4. انقر فوق إضافة خريطة فئة لإضافة خريطة فئة جديدة.

خريطة فئة IPv4

اتبع الخطوات المحددة أدناه لتكوين المعلمات في منطقة تكوين مطابقة المعايير.

الخطوة 1. أختر خريطة الفئة من القائمة المنسدلة اسم خريطة الفئة التي يجب إجراء التكوين لها.

ملاحظة: جميع الخطوات التالية إختيارية. سيتم تمكين المربعات المحددة. قم بإلغاء تحديد المربع إذا كنت لا تريد تطبيق قاعدة معينة.

الخطوة 2. حدد خانة الاختيار مطابقة كل حزمة لجميع حزم IP لمطابقة خريطة الفئة لكل إطار أو حزمة بغض النظر عن محتوى الإطار أو الحزمة. وإلا، قم بإلغاء تحديد خانة الاختيار مطابقة كل حزمة.

الوقت: إذا تم التحقق من مطابقة كل حزمة، فقم بالتخطي إلى الخطوة 16.

الخطوة 3. حدد خانة الاختيار للبروتوكول لاستخدام حالة تطابق بروتوكول L3 أو L4 استنادا إلى قيمة حقل بروتوكول IP في حزم IPv4. إذا تم تحديد خانة الاختيار بروتوكول، انقر أحد أزرار الانتقاء هذه.

· حدد من القائمة — أختر بروتوكولا من القائمة المنسدلة تحديد من القائمة. الخيارات المتاحة هي IP و ICMP و IPv6 و ICMPv6 و IGMP و TCP و UDP.

· المطابقة مع القيمة — لبروتوكول غير موجود في القائمة. أدخل نطاقات قياسية لمعرف البروتوكول المعين من قبل ANA من 0 إلى 255.

الخطوة 4. حدد خانة الاختيار مصدر عنوان IP لتضمين عنوان IP للمصدر في حالة المطابقة. إذا كان خانة الاختيار عنوان IP للمصدر محددا، فأدخل عنوان IP للمصدر في حقل عنوان IP للمصدر والقناع في حقل قناع IP للمصدر.

الخطوة 5. حدد خانة الاختيار عنوان IP للوجهة لتضمين عنوان IP الخاص بالوجهة في حالة المطابقة. إذا تم تحديد خانة الاختيار عنوان IP للوجهة، فأدخل عنوان IP للوجهة في حقل عنوان IP للوجهة والقناع في حقل قناع IP للوجهة.

الخطوة 6. حدد خانة الاختيار مصدر ميناء لتضمين مصدر ميناء في حالة المطابقة. إذا كان خانة الاختيار منفذ المصدر محددا، انقر أحد أزرار الاختيار هذه.

· تحديد من القائمة — أختر منفذ مصدر من القائمة المنسدلة تحديد من القائمة. الخيارات المتاحة هي ftp و ftpdata و http و smtp و snmp و telnet و tftp و www.

· مطابقة للمنفذ — لمنفذ المصدر غير المعروض في القائمة. أدخل رقم المنفذ الذي يتراوح من 0 إلى 65535 ويتضمن ثلاثة أنواع مختلفة من المنافذ.

- من 0 إلى 1023 — منافذ معروفة. يتم إستخدام هذه المنافذ على نطاق واسع في العديد من أنواع خدمات الشبكة.

- 1024 إلى 49151 — المنافذ المسجلة. يتم إستخدام هذه المنافذ لخدمات محددة ولا يمكن الحصول عليها إلا بطلب من هيئة الأرقام المعينة عبر الإنترنت (ANA).

- من 49152 إلى 65535 — المنافذ الديناميكية و/أو الخاصة. يتم إستخدام هذه المنافذ للأغراض المؤقتة فقط.

الخطوة 7. فحصت الغاية ميناء تدقيق صندوق أن يتضمن غاية ميناء في مطابقة شرط. إن الغاية ميناء تدقيق يكون فحصت صندوق، طقطقت واحد من هذا راديو زر.

· تحديد من القائمة — أختر منفذ وجهة من القائمة المنسدلة تحديد من القائمة.

· مطابقة للمنفذ — لمنفذ وجهة غير معروض في القائمة. أدخل رقم المنفذ الذي يتراوح من 0 إلى 65535 في حقل مطابقة المنفذ. يتضمن النطاق ثلاثة أنواع مختلفة من المنافذ.

- من 0 إلى 1023 — المنافذ المعروفة. يتم إستخدام هذه المنافذ على نطاق واسع في العديد من أنواع خدمات الشبكة.

- 1024 إلى 49151 — المنافذ المسجلة. يتم إستخدام هذه المنافذ لخدمات محددة ولا يمكن الحصول عليها إلا بطلب من هيئة الأرقام المعينة عبر الإنترنت (ANA).

- من 49152 إلى 65535 — المنافذ الديناميكية و/أو الخاصة. يتم إستخدام هذه المنافذ للأغراض المؤقتة فقط.

الخطوة 8. حدد خانة الاختيار EtherType لمقارنة معايير المطابقة مقابل رأس إطار إيثرنت. EtherType هو حقل في الإطار يتم إستخدامه للإشارة إلى البروتوكولات التي يتم تغليفها في الإطار.  إذا كان مربع تأشير EtherType محددا، انقر أحد أزرار الانتقاء تلك.

· حدد من القائمة — أختر بروتوكولا من القائمة المنسدلة. تحتوي القائمة المنسدلة على AppleTalk و ARP و IPv4 و IPv6 و IPX و NetBIOS و PPPoE.

· مطابقة القيمة — لمعرف البروتوكول المخصص. أدخل المعرف الذي يتراوح من 0600 إلى FFFF.

الخطوة 9. حدد خانة الاختيار فئة الخدمة لمقارنة أولوية المستخدم وفقا لمعيار 802.1p مع إطار إيثرنت. أدخل الأولوية التي تتراوح من 0 إلى 7 في حقل فئة الخدمة.

· 0 — أفضل الجهود.

· 1 — معلومات أساسية.

· 2 — إحتياطي.

· 3 — جهد رائع.

· 4 — الحمولة المتحكم بها.

· 5 — الفيديو.

· 6 — الصوت.

· 7 — التحكم في الشبكة.

الخطوة 10. حدد خانة الاختيار مصدر عنوان MAC لمقارنة عنوان MAC المصدر مع إطار إيثرنت. إذا كان محددا، فأدخل عنوان MAC المصدر في حقل عنوان MAC المصدر وقناع MAC المصدر في حقل قناع MAC المصدر.

ملاحظة: يحدد قناع MAC المصدر أي وحدات بت في عنوان MAC المصدر يجب مقارنتها مع إطار إيثرنت.

الخطوة 11. حدد خانة الاختيار غاية {upper}mac address لمقارنة عنوان MAC مع إطار إيثرنت، وأدخل عنوان MAC للوجهة في حقل غاية عنوان MAC وقناع MAC للوجهة في حقل غاية قناع MAC.

ملاحظة: يحدد قناع MAC الوجهة أي وحدات بت في عنوان MAC الوجهة سيتم مقارنتها مع إطار إيثرنت.

الخطوة 12. حدد خانة الاختيار معرف شبكة VLAN لمعرف شبكة VLAN الذي سيتم مطابقته مع حزم IP. دخلت ال VLAN id أن يتراوح من 0 إلى 4095 في ال VLAN id مجال.

ملاحظة: يمكن تحديد خدمة واحدة فقط من منطقة نوع الخدمة ويمكن إضافتها لحالة المطابقة.

الخطوة 13. حدد خانة الاختيار IP DSCP لمطابقة الحزم المستندة إلى قيم IP DSCP. يتم إستخدام DSCP لتحديد أولويات حركة مرور البيانات عبر رأس IP الخاص بالإطار. إذا تم تحديد خانة الاختيار IP DSCP، فانقر فوق أحد أزرار الاختيار هذه.

· حدد من القائمة — أختر قيمة IP DSCP من القائمة المنسدلة تحديد من القائمة. وهذا يصنف جميع الحزم لتدفق حركة المرور المقترن بقيمة IP DSCP التي تحددها من القائمة. لمزيد من التفاصيل حول بروتوكول DSCP، الرجاء الرجوع هنا.

· التوافق مع القيمة — لتخصيص قيم DSCP. أدخل قيمة DSCP التي تتراوح من 0 إلى 63 في حقل مطابقة القيمة.

الخطوة 14. حدد خانة الاختيار أسبقية IP لتضمين قيمة أسبقية IP في حالة المطابقة. إذا تم تحديد خانة الاختيار أسبقية IP، فأدخل قيمة أسبقية IP التي تتراوح من 0 إلى 7.

الخطوة 15. حدد خانة الاختيار IP TOS BITS لاستخدام نوع وحدات بت الخدمة الخاصة بالحزمة في رأس IP كمعايير مطابقة. إذا تم تحديد خانة الاختيار IP TOS Bits، فأدخل وحدات بت IP TOS التي تتراوح من 00-FF وقناع IP TOS الذي يتراوح من 00-FF في الحقول المقابلة.

الخطوة 16. لحذف خريطة الفئة، حدد خانة الاختيار حذف خريطة الفئة.

الخطوة 17. انقر فوق حفظ.