الهدف

سجلات النظام هي مجموعات من الرسائل التي تسجل أحداث النظام. تساعدك السجلات على إدارة حالة الجهاز. كما يتم إستخدامها لتصحيح أخطاء تدفق الحزمة ومراقبة الأحداث. يتم تخزين السجلات بشكل عام إلى ذاكرة متطايرة، مما يعني أنه سيتم حذف السجلات عند إعادة تعيين WAP أو إيقاف تشغيله؛ ومع ذلك، يمكنك تخزين السجلات إلى الذاكرة غير المتطايرة (الدائمة) إذا كنت بحاجة إلى الاحتفاظ بالسجلات. ويمكن ان يكون ذلك مفيدا إذا اضطررتم إلى تصحيح مشكلة. يرشدك هذا وثيقة من خلال السجل عملية تشكيل عملية إعداد ويفسر حالة السجل على ال WAP121 و WAP321.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· WAP121

· WAP321

إصدار البرامج

•1.0.3.4

تكوين إعدادات السجل

تحذير: يمكن أن يقلل التسجيل المستمر من أداء ذاكرة Flash (غير المتطايرة) وكذلك أداء الشبكة. يجب إستخدام التسجيل المتواصل فقط عندما تريد تصحيح أخطاء مشكلة. تأكد من تعطيل التسجيل المستمر بعد الانتهاء.

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر إدارة > إعدادات السجل. تظهر صفحة إعدادات السجل:

الخطوة 2. حدد خانة الاختيار تمكين في حقل الاستمرار لتمكين ميزة الاستمرار التي تحفظ سجلات النظام إلى ذاكرة الوصول العشوائي غير المتطايرة (NVRAM) عند إعادة تمهيد الجهاز. وهذا يتسبب في عدم مسح السجلات عند إعادة تمهيد الجهاز. يمكن حفظ ما يصل إلى 128 رسالة سجل في ذاكرة NVRAM. إذا كانت السجلات تتجاوز أكثر من 128 رسالة، فعندئذ تقوم الرسائل الجديدة بالكتابة فوق السجلات القديمة.

الخطوة 3. أختر مستوى الخطورة من القائمة المنسدلة "الخطورة". سيتم تسجيل جميع السجلات على مستوى الخطورة المحدد وما هو أعلى. مستويات الخطورة المتوفرة هي:

· حالة الطوارئ - حالة ذعر تؤثر على تطبيقات ومواقع متعددة.

· تنبيه — عند تسجيل رسالة تنبيه، يحتاج الجهاز إلى إجراء فوري ليتم تنفيذه.

· هام - النظام في حالة حرجة. يجب إتخاذ بعض التدابير للتغلب على هذه الحالة عندما ترى هذه الرسالة.

· خطأ — حدث خطأ في النظام، مثل حالات الفشل غير العاجلة. يجب حل هذه المشكلات في غضون فترة زمنية محددة.

· تحذير - ليس خطأ، بل إشارة إلى حدوث خطأ في حالة عدم إتخاذ إجراء.

· إشعار — يعمل النظام بشكل صحيح، ولكن حدث إشعار للنظام. هذه أحداث غير عادية ولكنها ليست حالات خطأ.

· معلومات — توفر معلومات عن الجهاز.

· تصحيح الأخطاء — يوفر معلومات تفصيلية حول نوع تصحيح الأخطاء ووقت تصحيح الأخطاء.

الخطوة 4. أدخل الحد الأقصى لمقدار الرسائل التي يمكن تخزينها في الذاكرة المتطايرة في حقل العمق. بشكل افتراضي، تصطف نقطة وصول ما يصل إلى 512 رسالة.

الخطوة 5. (إختياري) إذا كنت تريد إرسال رسائل السجل إلى خادم syslog عن بعد، فحدد خانة الاختيار تمكين في حقل السجل عن بعد.

الوقت: إذا لم تقم بتحديد خانة الاختيار تمكين ، انتقل إلى الخطوة 8.

الخطوة 6. أدخل اسم المجال أو عنوان IP الخاص بخادم syslog في حقل عنوان/اسم IPv4/IPv6 للخادم.

الخطوة 7. دخلت الرقم من ال udp ميناء من ال syslog نادل حيث ال log يكون أرسلت في ال UDP ميناء مجال. المنفذ الافتراضي هو 514.

الخطوة 8. انقر فوق حفظ لحفظ التغييرات التي تم إجراؤها.

حالة السجل والإحصائيات

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر الحالة والإحصائيات > تسجيل الدخول. يتم فتح صفحة السجل:

يحتوي جدول السجل على الحقول التالية:

· الطابع الزمني — يعرض الشهر واليوم والسنة والوقت الذي تم إنشاء السجل فيه.

· الخطورة — يعرض خطورة الحدث.

· الخدمة — مكون البرنامج المتعلق بالحدث.

· الوصف — يعرض رسالة إعلامية تصف الحدث الذي تم تسجيله.

الخطوة 2. (إختياري) إذا كنت تريد مسح السجلات، انقر فوق مسح الكل.

الخطوة 3. (إختياري) إذا كنت تريد تحديث جدول السجل، فانقر فوق تحديث.