الهدف

تمكن جودة الخدمة (QoS) جهاز الشبكة من توفير خدمة أفضل لحركة مرور الشبكة المحددة. وتساعد على تحديد أولويات حركة المرور استنادا إلى نوع البيانات. يتم إعطاء أولوية أكبر للبيانات الحساسة (مثل البيانات الصوتية والدفق المباشر) عند مقارنتها بالبيانات الأخرى. تساعدك إعدادات جودة الخدمة اللاسلكية على تكوين قوائم انتظار الإرسال للحصول على إنتاجية وأداء أفضل عندما يعالج الجهاز حركة مرور لاسلكية مختلفة.

يشرح هذا المقال كيفية تكوين جودة الخدمة اللاسلكية على نقاط وصول WAP121 و WAP321.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· WAP121

· WAP321

إصدار البرامج

•1.0.3.4

تهيئة جودة الخدمة

الخطوة 1. سجل الدخول إلى أداة تكوين نقطة الوصول واختر لاسلكي > جودة الخدمة. يتم فتح صفحة جودة الخدمة:

الخطوة 2. أختر القالب المطلوب من القائمة المنسدلة للقالب (وصول القناة الموزعة المحسنة) EDCA. تؤثر معلمات EDCA على تدفق حركة المرور من WAP إلى محطة العميل. الخيارات المتاحة هي:

· إعدادات WFA الافتراضية — توفر إعدادات تحالف WiFi (WFA) الافتراضية لجهاز WAP ومحطة EDCA التي تعد الأفضل لحركة المرور العامة والمختلطة.

· طراز محسن ليلائم الصوت — يوفر أفضل القيم لجهاز WAP ومحطة EDCA المثالية لحركة مرور الصوت.

· مخصص — يمكنك إختيار خيارات EDCA المطلوبة.

الوقت: إذا لم يتم إختيار "مخصص" في الخطوة السابقة، فقم بالتخطي إلى الخطوة 6. إذا تم إختيار مخصص، فاتبع الخطوات التالية.

ملاحظة: يحتوي جدولا EDCA و EDCA للمحطة على قوائم الانتظار التالية التي تم تعريفها لأنواع مختلفة من البيانات من جهاز WAP إلى محطة EDCA وأيضا من محطة EDCA إلى جهاز WAP.

· Data 0 (الصوت) — إنها قائمة انتظار ذات أولوية عالية والحد الأدنى من التأخير، ويتم إرسال بيانات مثل VoIP والوسائط المتدفقة إلى قائمة الانتظار هذه.

· Data 1 (فيديو) — إنها قائمة انتظار أولوية عالية والحد الأدنى من التأخير، ويتم إرسال البيانات الحساسة للوقت مثل الفيديو إلى قائمة الانتظار هذه.

· البيانات رقم 2 (أفضل الجهود) — هي قائمة انتظار متوسطة الأولوية وسعة المعالجة والتأخير، ويتم إرسال معظم بيانات IP التقليدية إلى قائمة الانتظار هذه.

· Data 3 (الخلفية) — تعد قائمة الانتظار ذات الأولوية الدنيا ولكن بسعة معالجة فائقة. يتم إرسال البيانات غير الحساسة للوقت ولكنها تتطلب أقصى سعة معالجة إلى قائمة الانتظار هذه.

الخطوة 3. يحتوي جدول WAP EDCA على المعلمات التالية التي يمكن تكوينها عند إختيار "مخصص" في الخطوة 2.

· مساحة التحكيم بين الإطارات — هذا هو وقت الانتظار لإطارات البيانات. أدخل وقت الانتظار الذي يتم قياسه استنادا إلى وقت الفتحة في حقل مساحة Inter-Frame للتحكيم. يقصد ب Slot Time مقدار الوقت الذي ينتظره الجهاز قبل إعادة إرسال البيانات. القيم هي من 1 إلى 255.

· Minimum Contconttion Window — هذا هو الإدخال الخاص بالأسلوب الذي يحدد وقت انتظار الخلفية الأولي. أختر وقت التراجع من القائمة المنسدلة الحد الأدنى لتوافق الإطارات. يتم إستخدام هذا الحد الأدنى من الوقت كالحد الأعلى للرقم العشوائي الذي تم إنشاؤه. إذا انتهت صلاحية وقت التراجع قبل إرسال إطار البيانات، فحينئذ يتم زيادة القيمة حتى تصل إلى نافذة الحد الأقصى للمزاحمة. القيم هي 1 أو 3 أو 7 أو 15 أو 31 أو 63 أو 127 أو 255 أو 511 أو 1024 ثانية.

· الحد الأقصى لنافذة التنازع — هذه هي قيمة الوقت لمضاعفة قيمة التراجع العشوائي. أختر وقت الارتداد من القائمة المنسدلة الحد الأقصى لنافذة التنازع. إذا لم يتم إرسال إطار البيانات ضمن الحد الأقصى للقيمة الاحتياطية، فستكون هناك بضع محاولات أخرى لإطار البيانات ليتم إرساله. إذا لم يتم إرسال إطار البيانات بعد عدة محاولات، فسيتم إسقاط إطار البيانات. القيم هي 1 أو 3 أو 7 أو 15 أو 31 أو 63 أو 127 أو 255 أو 511 أو 1024 ثانية.

· الحد الأقصى للاندفاع — ينطبق هذا على حركة المرور التي تتدفق فقط من جهاز WAP إلى محطة العميل. هو الحد الأقصى لطول الاندفاع المسموح به للحزم بدون معلومات الرأس. القيم هي من 0 إلى 999.

الخطوة 4. (إختياري) تتحكم الوسائط المتعددة Wi-Fi (WMM) في تدفق حركة المرور من جهاز WAP إلى المحطة وكذلك تدفق حركة المرور من محطة العميل إلى جهاز WAP. لتمكين امتدادات WMM، حدد خانة الاختيار Wi-Fi Media (WMM).

الوقت: إذا تم إلغاء تحديد WMM، فقم بالتخطي إلى الخطوة 6.

الخطوة 5. يحتوي جدول EDCA الخاص بالمحطة على المعلمات التالية التي يمكن تكوينها إذا تم إختيار "مخصص" في الخطوة 2.

· مساحة التحكيم بين الإطارات — هذا هو وقت الانتظار لإطارات البيانات. أدخل وقت الانتظار الذي يتم قياسه استنادا إلى وقت الفتحة في حقل مساحة Inter-Frame للتحكيم. يقصد ب Slot Time مقدار الوقت الذي ينتظره الجهاز قبل إعادة إرسال البيانات. القيم هي من 1 إلى 255.

· Minimum Contconttion Window — هذا هو الإدخال الخاص بالأسلوب الذي يحدد وقت انتظار الخلفية الأولي. أختر وقت التراجع من القائمة المنسدلة الحد الأدنى لتوافق الإطارات. يتم إستخدام هذا الحد الأدنى من الوقت كالحد الأعلى للرقم العشوائي الذي تم إنشاؤه. إذا انتهت صلاحية وقت التراجع قبل إرسال إطار البيانات، فحينئذ يتم زيادة القيمة حتى تصل إلى نافذة الحد الأقصى للمزاحمة. القيم هي 1 أو 3 أو 7 أو 15 أو 31 أو 63 أو 127 أو 255 أو 511 أو 1024 ثانية.

· الحد الأقصى لنافذة التنازع — هذه هي قيمة الوقت المستخدمة لمضاعفة قيمة التراجع العشوائية. أختر وقت الارتداد من القائمة المنسدلة الحد الأقصى لنافذة التنازع. إذا لم يتم إرسال إطار البيانات ضمن الحد الأقصى لقيمة التراجع، فعندئذ ستكون هناك بضع محاولات أخرى لإطار البيانات ليتم إرساله. إذا لم يتم إرسال إطار البيانات بعد عدة محاولات، فسيتم إسقاط إطار البيانات. القيم هي 1 أو 3 أو 7 أو 15 أو 31 أو 63 أو 127 أو 255 أو 511 أو 1024 ثانية.

· حد TXOP — هذا هو حركة مرور البيانات من العميل إلى جهاز WAP. تمثل "فرصة الإرسال" (TXOP) الفاصل الزمني الذي يحق فيه لمحطة العميل بدء الإرسال من الوسط اللاسلكي إلى نقطة الوصول الموحدة. القيم هي من 1 إلى 65535.

الخطوة 6. (إختياري) لتمكين جهاز WAP بحيث لا يعترف بإطارات الحزم ويستخدم QoSNoAck كقيمة فئة الخدمة، حدد خانة الاختيار لا يوجد إقرار.

الخطوة 7. (إختياري) لتمكين تسليم حفظ الطاقة التلقائي (ASPD) وهي طريقة لإدارة الطاقة يوصى بها عند وصول هواتف بروتوكول VoIP إلى الشبكة من خلال جهاز WAP، حدد خانة الاختيار تسليم حفظ الطاقة التلقائي غير المجدول.

الخطوة 8. طقطقة حفظ.