الهدف

تعرض صفحة العملاء المقترنون العملاء الحاليين مع معلومات حركة مرور الحزم التي يتم إرسالها واستقبالها لكل عميل. قد تعمل المعلومات المتعلقة بالعملاء المرتبطين على اكتشاف الشبكة التي يتصل بها العميل ومن خلالها الواجهة التي يمكن إستخدامها أيضا في وقت أستكشاف أخطاء الجهاز وإصلاحها. كما يمكن العثور على معلومات مثل الحزم التي تم إسقاطها واستقبالها هناك. توضح هذه المقالة ما تعنيه حقول العرض في صفحة "العملاء المقترنون".

الأجهزة القابلة للتطبيق

· WAP121

· WAP321

إصدار البرامج

•1.0.3.4

إحصائيات العميل المقترنة

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين نقطة الوصول واختر الحالة والإحصائيات > العملاء المرتبطين. يتم فتح صفحة العملاء المقترنين:

يظهر حقل العدد الإجمالي للعملاء المشاركين عدد العملاء المرتبطين بجهاز WAP.

يعرض الجدول "العملاء المقترنون" المعلومات التالية:

· واجهة الشبكة — يتم عرض نقطة الوصول الظاهرية (VAP) التي يرتبط بها العميل في هذا الحقل.

· المحطة — يتم عرض عنوان MAC الخاص بالعميل اللاسلكي المقترن في هذا الحقل.

· الحالة — حالة مصادقة 802.11 وارتباطها. يكون هذا موجودا بغض النظر عن نوع التأمين الذي يستخدمه العميل للاتصال بنقطة الوصول.

- مصدق — يوضح هذا الحقل ما إذا كان العميل قد تمت مصادقته بواسطة WAP أم لا.

- مقترن — يوضح هذا الحقل ما إذا كان العميل مقترنا ب SSID الخاص ب WAP أم لا.

ملاحظة: بالنسبة لأوضاع أمان WAP و WEP الثابت والمصادقة وحالة الاقتران للعملاء تظهر كما هو متوقع، مما يعني إذا أظهر العميل أنه مصدق على جهاز WAP، فإنه قادر على إرسال البيانات واستقبالها. بالنسبة لوضعي التأمين IEEE 802.1X أو WPA، من الممكن أن يظهر اقتران عميل على أنه مصدق بالرغم من أنه لا يتم مصادقته فعليا من خلال الطبقة الثانية من التأمين.

· من المحطة — عدد الحزم ووحدات البايت التي تم استقبالها بواسطة WAP من العميل اللاسلكي، وعدد الحزم ووحدات البايت التي تم إسقاطها بعد تلقيها.

- الحزم — عدد الحزم المستلمة من العميل اللاسلكي.

- وحدات البايت — عدد وحدات البايت المتلقاة من العميل اللاسلكي.

- إسقاط الحزم — عدد الحزم التي تم إسقاطها.

- وحدات البايت المسقطة — عدد وحدات البايت التي تم إسقاطها.

- يخالف TS الحزم — عدد الحزم المرسلة من محطة عميل إلى WAP التي تتجاوز عرض نطاق الوصلة العادي الذي لم يتم قبول العميل من أجله.

· إلى المحطة — عدد الحزم ووحدات البايت التي تم إرسالها من WAP إلى العميل، وعدد الحزم ووحدات البايت التي تم إسقاطها بعد إرسالها.

- الحزم — عدد الحزم المستلمة من WAP

- وحدات البايت — عدد وحدات البايت المتلقاة من WAP

- إسقاط الحزم — عدد الحزم التي تم إسقاطها.

- وحدات البايت المسقطة — عدد وحدات البايت التي تم إسقاطها.

- ينتهك TS الحزم — عدد الحزم المرسلة من WAP إلى العميل الذي يتجاوز النطاق الترددي العادي للارتباط البعيد الذي لم يتم قبول WAP له.

· وقت التشغيل — طول الوقت الذي كان العميل اللاسلكي مقترنا فيه لأول مرة بنقطة الوصول.

الخطوة 2. (إختياري) إذا كنت تريد الحصول على أحدث المعلومات حول العملاء المشاركين، فانقر فوق تحديث لتحديث الصفحة.