الهدف

بروتوكول إدارة الشبكة البسيط (SNMP) هو بروتوكول يستخدم لإدارة الشبكة واستكشاف الأخطاء وإصلاحها وصيانتها. سجلات SNMP وتخزينها ومشاركتها بمساعدة برنامجين رئيسيين: نظام إدارة الشبكة (NMS) الذي يعمل على أجهزة الإدارة ووكيل يعمل على الأجهزة المدارة. يدعم كل من WAP121 و WAP321 الإصدارين الثاني والثالث من بروتوكول إدارة شبكة الاتصال البسيط.

يشرح هذا المقال كيفية تكوين إعدادات SNMP العامة على نقاط وصول WAP121 و WAP321.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· WAP121

· WAP321

إصدار البرامج

•1.0.3.4

الإعدادات العامة ل SNMP

الخطوة 1. سجل الدخول إلى أداة تكوين نقطة الوصول واختر SNMP > عام. تفتح صفحة العامة:

الخطوة 2. في منطقة "الإعدادات العامة"، حدد خانة الاختيار تمكين" لتمكين SNMP.

الخطوة 3. في حقل منفذ UDP، أدخل رقم منفذ UDP الذي سيستمع إليه عميل SNMP لطلبات الوصول.

الوقت: إذا لم تكن ترغب في تكوين SNMPv2، فقم بالتخطي إلى الخطوة 12. إذا لم يتم تكوين SNMPv2، فسيتم إستخدام SNMPv3. لتكوين إعدادات SNMPv3 ارجع إلى تكوين طرق عرض بروتوكول إدارة الشبكة البسيط (SNMP) على نقاط الوصول WAP121 و WAP321.

الخطوة 4. أدخل اسم مجتمع للقراءة فقط في حقل مجتمع للقراءة فقط. اسم المجتمع هو اسم صالح تم إنشاؤه من قبل المستخدم يعمل كآلية مصادقة بسيطة أو كلمة مرور لتقييد الأجهزة على الشبكة التي يمكنها طلب البيانات من عميل SNMP. يجب أن تتطابق سلسلة المجتمع المرسلة في حزمة الطلب المرسلة من قبل المرسل مع سلسلة المجتمع على جهاز الوكيل. تمنح كلمة المرور للقراءة فقط السلطة لاسترداد المعلومات فقط.

الخطوة 5. أدخل اسم مجتمع للقراءة والكتابة لعمليات مجموعة SNMP المسموح بها في حقل مجتمع القراءة والكتابة. يتم قبول الطلبات فقط من الأجهزة التي تعرف نفسها باسم المجتمع هذا. هذا اسم تم إنشاؤه من قبل المستخدم. هذه كلمة مرور تسمح لك باسترداد المعلومات من العامل وتعديل الإعدادات على هذا الجهاز الوكيل.

ملاحظة: من المستحسن تغيير كل من كلمات المرور إلى شيء مخصص لتجنب هجوم الأمان من الغرباء.

الخطوة 6. انقر فوق زر الاختيار المناسب لاختيار تفضيل محطة الإدارة في حقل محطة الإدارة. تقوم محطة الإدارة بمراقبة القيم الموجودة في قاعدة معلومات الإدارة (MIB) وتحديثها.

· الكل — يسمح لجميع المحطات في الشبكة بالوصول إلى بروتوكول WAP من خلال SNMP كمحطة إدارة.

· معرف من قبل المستخدم — يحد من إمكانية الوصول إلى محطة معينة أو مجموعة من المحطات.

الوقت: إذا تم إختيار الكل في الخطوة السابقة، فقم بالتخطي إلى الخطوة 9.

الخطوة 7. إذا كنت قد أخترت "معرف من قبل المستخدم" في الخطوة السابقة، فأدخل عنوان IPv4 لمحطة الإدارة التي تريد أن يكون لديك حق الوصول إلى WAP في حقل عنوان/اسم NMS IPv4. يشير نظام إدارة الشبكة (NMS) إلى محطات الإدارة التي تنفذ التطبيقات التي تقوم بمراقبة الأجهزة المدارة والتحكم فيها.

الخطوة 8. (إختياري) إذا كان عنوان IPv6 مستخدما بواسطة WAP، فأدخل عنوان IPv6 لمحطة الإدارة التي تريد أن يكون لديك حق الوصول إلى WAP في حقل عنوان/اسم IPv6 ل NMS.

الخطوة 9. أدخل اسم المجتمع العالمي المرتبط بإختبارات SNMP في حقل مجتمع الملائمة. الملائمات هي إعلامات من وكيل إلى المدير التي تحتوي على معلومات الوكيل. تستخدم الملائمات المرسلة من الجهاز السلسلة التي تم إدخالها كاسم مجتمع.

الخطوة 10. في جدول وجهة الملائمة، حدد خانة الاختيار عنوان IP للمضيف واختر النوع المناسب لعنوان IP للمضيف (IPv4 أو IPv6) من القائمة المنسدلة في حقل نوع عنوان IP للمضيف. وهذا يشير إلى عناوين أو أسماء محطات الإدارة المناسبة التي تتلقى ملائمات من الأجهزة المدارة.

الخطوة 11. أدخل اسم المضيف أو عنوان IP للملائمة في حقل اسم المضيف/عنوان IP.

ملاحظة: يمكنك تكرار الخطوات 10 و 11 حتى ثلاث مرات كحد أقصى.

الخطوة 12. انقر فوق حفظ لحفظ التكوين.