الهدف

في SNMP، قاعدة معلومات الإدارة (MIB) هي قاعدة بيانات معلومات هرمية تحتوي على قائمة بمعرفات كائنات الإدارة (OID) التي يدعمها النظام. يتم تنظيم قاعدة معلومات الإدارة (MIB) في بنية شبيهة بالشجرة. الشجرة الفرعية الموجودة داخل شجرة تسمية الكائن المدار هي شجرة فرعية للعرض. طريقة عرض قاعدة معلومات الإدارة هي مزيج من مجموعة من شبكات العرض الفرعية أو مجموعة من الأشجار الفرعية للعرض. يتم إنشاء طرق عرض MIB للتحكم في نطاق OID الذي يمكن لمستخدمي SNMPv3 الوصول إليه. تكوين طرق عرض SNMPv3 أساسي لتقييد مستخدم لعرض قاعدة معلومات الإدارة المحدودة فقط. يمكن أن يكون ل WAPs ما يصل إلى ستة عشر عرضا بما في ذلك العرضان الافتراضيان.

يشرح هذا المقال كيفية تكوين طرق عرض SNMP على نقاط وصول Cisco WAP121 و WAP321.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· WAP121

· WAP321

إصدار البرامج

•1.0.3.4

تكوين عرض SNMP

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى أداة تكوين الويب واختر SNMP > طرق العرض. يتم فتح صفحة طرق العرض:

ملاحظة: بشكل افتراضي، يتم إنشاء طريقة العرض-none و view-all ولا يمكن حذفها.

الخطوة 2. انقر فوق إضافة لإضافة طريقة عرض SNMP جديدة.

الخطوة 3. حدد خانة الاختيار التي تتوافق مع طريقة العرض التي تم إنشاؤها حديثا.

الخطوة 4. انقر فوق تحرير لتمكين الحقول من إدخال المعلومات المقابلة.

الخطوة 5. أدخل اسما لتعريف طريقة عرض قاعدة معلومات الإدارة الجديدة في حقل اسم العرض. يمكن أن تحتوي أسماء العرض على ما يصل إلى 32 حرفا ورقميا.

الخطوة 6. أختر نوع للشجرة الفرعية لطريقة العرض الجديدة من القائمة المنسدلة نوع. الخيارات المتاحة هي:

· تضمين — يتضمن هذا الخيار عرض الشجرة الفرعية أو مجموعة الأشجار الفرعية من طريقة عرض قاعدة معلومات الإدارة.

· إستثناء — يستبعد هذا الخيار عرض الشجرة الفرعية أو مجموعة الأشجار الفرعية من طريقة عرض قاعدة معلومات الإدارة.

الخطوة 7. أدخل سلسلة معرف فريد (OID) للشجرة الفرعية الجديدة لتضمين طريقة العرض في حقل معرف فريد (OID) أو إستبعادها. على سبيل المثال، إذا كنت ترغب في تحديد شجرة النظام الفرعية، فأدخل 1.3.6.1.2.1.1. يتم إستخدام كل رقم لتحديد موقع المعلومات ويتوافق كل رقم مع فرع محدد من شجرة OID. OIDs هي معرفات فريدة للكائنات التي تتم إدارتها في التسلسل الهيكلي ل MIB. تنتمي معرفات كائن قاعدة معلومات الإدارة (MIB) ذات المستوى الأعلى إلى مؤسسات معايير مختلفة، بينما يتم تخصيص معرفات الكائن ذات المستوى الأدنى بواسطة المؤسسات المقترنة. يمكن تعريف الفروع الخاصة بواسطة الموردين لتضمين الكائنات المدارة لمنتجاتهم الخاصة. تقوم ملفات قاعدة معلومات الإدارة (MIB) بتعيين أرقام معرف المستخدم (OID) إلى تنسيق يمكن قراءته من قبل الإنسان. لترجمة رقم OID إلى اسم الكائن، انقر هنا.

الخطوة 8. أدخل قناع OID في حقل القناع. يتم إستخدام حقل القناع للتحكم في عناصر الشجرة الفرعية لمعرف المستخدم (OID) التي يجب اعتبارها ذات صلة عند تحديد طريقة العرض التي يكون فيها معرف المستخدم (OID)، ويكون الحد الأقصى هو 47 حرفا طولا. يبلغ طول التنسيق 16 ثمانية ويحتوي كل نظام ثماني على حرفين سداسي عشر مفصولين بنقطة أو علامة ترقيم. لتحديد القناع، عد عدد عناصر OID واضبط هذا العدد من وحدات بت على واحد. يتم قبول التنسيقات السداسية العشرية فقط في هذا الحقل. ضع في الاعتبار المثال OID 1.3.6.1.2.1.1، يحتوي على سبعة عناصر، لذلك إذا قمت بضبط سبعة عناصر متتابعة 1s متبوعة بصفر واحد في النظام الثماني الأول وجميع الأصفار في الثاني، فإنك تحصل على FE.00 كقناع.

الخطوة 9. انقر فوق حفظ لحفظ هذا التكوين.

الخطوة 10. (إختياري) يعرض جدول طرق عرض SNMPv3 المجموعات الحالية التي تم تكوينها على نقطة الوصول. لإزالة طريقة عرض من القائمة، حدد خانة الاختيار المناسبة وانقر فوق حذف.