الهدف

يشير هدف SNMP إلى كل من الرسالة المرسلة وجهاز الإدارة الذي يتم إرسال إعلامات الوكيل إليه. يتم إستخدامه لإعلام المستخدم في حالة حدوث أي تغييرات في الشبكة. يتم تعريف كل هدف حسب اسم الهدف وعنوان IP ومنفذ UDP واسم المستخدم. يقوم SNMPv3 بإرسال إعلامات أهداف SNMP كرسائل إعلام إلى مدير SNMP بدلا من الملائمات. وهذا يضمن تسليم الهدف لأن الفخاخ لا تستخدم الإقرار ولكن المعلومات تستخدم.

يشرح هذا المقال كيفية تكوين أهداف بروتوكول إدارة الشبكة البسيط (SNMP) على نقاط الوصول WAP121 و WAP321 التي تدعم أهداف SNMPv3.

ملاحظة: يجب إكمال تكوينات مستخدم SNMP قبل تكوين أهداف SNMP. لتكوين مستخدمي SNMPv3، ارجع إلى تكوين مستخدم SNMP المقالة على نقاط وصول WAP121 و WAP321.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· WAP121

· WAP321

إصدار البرامج

•1.0.3.4

هدف SNMP

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر SNMP > الأهداف. يتم فتح صفحة الأهداف:

الخطوة 2. انقر فوق إضافة لإضافة هدف SNMP جديد. يدعم جهاز WAP ثمانية أهداف كحد أقصى.

الخطوة 3. حدد خانة الاختيار التي تتوافق مع الهدف الجديد الذي تمت إضافته.

الخطوة 4. انقر فوق تحرير.

الخطوة 5. أدخل عنوان IP الخاص بمدير SNMP البعيد الذي سيتم تلقي الهدف في حقل عنوان IP.

الخطوة 6. أدخل منفذ UDP المقترن بالهدف في حقل منفذ UDP. يتم إستخدام منفذ UDP كقناة لإرسال البيانات. ويتراوح بين 0 و 65535.

الخطوة 7. أختر المستخدم لإقرانه بالهدف من القائمة المنسدلة "المستخدمون". يمكن إرسال الهدف إلى مستخدمين مختلفين بنفس عنوان IP ومنفذ UDP. تظهر هذه القائمة كافة المستخدمين الذين تم إنشاؤهم على صفحة المستخدمين.

الخطوة 8. طقطقة حفظ.

الخطوة 9. (إختياري) لتحرير هدف موجود، حدد خانة الاختيار الهدف في جدول أهداف SNMPv3 وانقر فوق تحرير. قم بإجراء التغييرات المطلوبة وانقر فوق حفظ.

الخطوة 10. (إختياري) لإزالة هدف تم تكوينه من القائمة، حدد خانة الاختيار الهدف في جدول أهداف SNMPv3 وانقر فوق حذف.