الهدف

توفر حالة تشغيل تنبيه البريد الإلكتروني معلومات عن تنبيهات البريد الإلكتروني المرسلة بناء على رسائل syslog التي تم إنشاؤها في نقطة الوصول. مع هذه المعلومات تستطيع معرفة عدد رسائل البريد الإلكتروني التي تم إرسالها وعدد رسائل البريد الإلكتروني التي لم يتم إرسالها. يمكنك أيضا معرفة وقت إرسال آخر بريد إلكتروني.

يشرح هذا المقال حالة تنبيه البريد الإلكتروني على نقاط وصول WAP121 و WAP321.

ملاحظة: لتكوين تنبيه البريد الإلكتروني، ارجع إلى المقالة تكوين تنبيه البريد الإلكتروني على نقاط وصول WAP121 و WAP321.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· WAP121

· WAP321

إصدار البرامج

•1.0.3.4

حالة تنبيه البريد الإلكتروني

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر الحالة والإحصائيات > حالة تنبيه البريد الإلكتروني. تظهر صفحة حالة التنبيه بالبريد الإلكتروني:

يتم عرض المعلومات التالية في صفحة حالة التنبيه بالبريد الإلكتروني:

· حالة التنبيه عبر البريد الإلكتروني — الحالة التشغيلية للتنبيه عبر البريد الإلكتروني.

· عدد رسائل البريد الإلكتروني التي تم إرسالها - عدد رسائل البريد الإلكتروني التي تم إرسالها حتى الآن. النطاق عبارة عن عدد صحيح غير موقع مكون من 32 بت.

· عدد رسائل البريد الإلكتروني التي فشلت — عدد مرات فشل البريد الإلكتروني حتى الآن. النطاق عبارة عن عدد صحيح غير موقع مكون من 32 بت.

· الوقت منذ إرسال آخر بريد إلكتروني - منذ إرسال آخر بريد إلكتروني.

الخطوة 2. (إختياري) للحصول على حالة تنبيه البريد الإلكتروني الأخيرة، انقر فوق تحديث.