الهدف

يتم إستخدام إعدادات المنفذ لتعيين إتجاه نقل البيانات والتحكم في تدفق البيانات التي تمر عبر الشبكة. يمكن تعيين سرعة المنفذ على 10 ميجابت في الثانية أو 100 ميجابت في الثانية. أيضا، يمكن تعيين الإرسال ثنائي الإتجاه على full أو half. يعني الاتصال أحادي الإتجاه أن الأجهزة المتصلة ببعضها البعض لا يمكنها إرسال الحزم في نفس الوقت. حيث أنه في الاتصال ثنائي الإتجاه الكامل، يمكن للأجهزة الإرسال في نفس الوقت.

يلزم تكوين إعدادات المنفذ على WAP121 و WAP321 عندما تكون هناك حاجة لاستكشاف أخطاء السيناريو وإصلاحها عندما تكون حركة المرور عبر الشبكة بطيئة للغاية أو عندما تكون هناك الكثير من الحزم التي تم إسقاطها حتى عندما تكون الشبكة غير مشغولة للغاية. قد يتسبب ذلك في حدوث مشكلة في الإرسال ثنائي الإتجاه أو عدم تطابق السرعة. يجب أن تكون السرعة والإرسال ثنائي الإتجاه نفسها بين الجهازين اللذين يتواصلان مع بعضهما البعض.

يشرح هذا المقال كيفية تكوين إعدادات المنفذ على نقاط وصول WAP121 و WAP321.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· WAP121

· WAP321

إصدار البرامج

•1.0.3.4

تكوين إعدادات المنفذ

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر LAN > إعدادات المنفذ. تظهر صفحة إعدادات المنفذ:

يتم عرض المعلومات التالية لكل منفذ في منطقة حالة التشغيل:

· نوع المنفذ — نوع المنفذ الجاري تشغيله.

· إرتباط — وضع الإرسال ثنائي الإتجاه للمنفذ (كامل أو أحادي الإتجاه) والسرعة (10/100 ميجابت في الثانية).

الخطوة 2. (إختياري) لتحديث الإعدادات والكشف عن أي تغيير في الحالة الحالية، انقر فوق تحديث.

الخطوة 3. (إختياري) في منطقة "الإعدادات الإدارية"، حدد خانة الاختيار التفاوض التلقائي للسماح لنقطة الوصول بسرعات اتصال التفاوض التلقائي ووضع الإرسال ثنائي الإتجاه. وبمجرد تمكين هذه الميزة، يتم التفاوض تلقائيا حول إعدادات السرعة والإرسال ثنائي الإتجاه مع شريكها.

الوقت: إذا تم تمكين التفاوض التلقائي، فقم بالتخطي إلى الخطوة 6.

الخطوة 4. انقر زر الانتقاء المطلوب في حقل سرعة المنفذ. الخيارات المتاحة هي:

· 10 م — يحدد سرعة المنفذ يدويا لتكون 10 ميجابت في الثانية. يجب تكوين جميع الأجهزة المتصلة في الشبكة بسرعة 10 ميجابت في الثانية إذا كان ينبغي لها الاتصال ببعضها البعض.

· 100 متر — يحدد سرعة المنفذ يدويا لتكون 100 ميجابت في الثانية. يجب تكوين جميع الأجهزة المتصلة في الشبكة بسرعة 100 ميجابت في الثانية إذا كان ينبغي لها الاتصال ببعضها البعض.

الخطوة 5. انقر فوق وضع الإرسال ثنائي الإتجاه المطلوب في حقل وضع الإرسال ثنائي الإتجاه. يجب أن يتوافق وضع الإرسال المختار مع الجهاز المتصل كي تعمل الشبكة بشكل صحيح. الخيارات المتاحة هي:

· النصف - يقتصر نقل البيانات على إتجاه واحد في أي وقت معين.

· اتصال ثنائي الإتجاه الكامل يسمح لكل من الجهاز والجهاز المتصل بالإرسال في نفس الوقت.

ملاحظة: لا يتاح وضع الإيثرنت الأخضر إلا لنقطة وصول WAP321.

الخطوة 6. (إختياري) الإيثرنت الأخضر هي تقنية تستخدم لتقليل إستهلاك الطاقة في جهاز ما، مما يجعله أكثر صداقة للبيئة وأكثر توفيرا للتكلفة. لتمكين وضع إيثرنت أخضر، حدد خانة الاختيار الوضع الأخضر للإيثرنت .

الخطوة 7. انقر على حفظ لحفظ الإعدادات.