الهدف

خدمة مستخدم طلب الوصول عن بعد (RADIUS) هي آلية تستخدم لتنظيم وصول المستخدمين إلى شبكة كمبيوتر. يتحقق خادم RADIUS من كلمات المرور التي تم إدخالها من قبل المستخدمين ويمنح أو يرفض الوصول بناء على كلمة المرور المعطاة. على سبيل المثال، يتم تثبيت شبكة لاسلكية عامة (Wi-Fi) في حرم جامعة. لا يمكن للجميع إستخدام هذه الشبكات، حيث يمكن فقط للطلاب الذين أعطتهم الجامعة كلمة مرور الوصول إلى الشبكة.

يشرح هذا المقال كيفية الاتصال بخادم RADIUS على نقاط وصول WAP121 و WAP321.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· WAP121

· WAP321

إصدار البرامج

•1.0.3.4

خادم RADIUS

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى أداة تكوين الويب واختر أمان النظام > خادم RADIUS. يتم فتح صفحة خادم RADIUS:

الخطوة 2. انقر زر الخيار المرغوب طبقا لنوع عنوان IP الخاص بخادم RADIUS في حقل نوع عنوان IP للخادم. الخيارات المتاحة هي:

· IPv4 — يدعم خادم RADIUS نوع عنوان IPv4.

· IPv6 — يدعم خادم RADIUS نوع عنوان IPv6.

الوقت: إذا تم النقر فوق IPv6 في الخطوة السابقة، فقم بالتخطي إلى الخطوة 5.

الخطوة 3. أدخل عناوين IP الخاصة بخادم RADIUS الأساسي في حقل عنوان IP-1 للخادم. هذا هو عنوان IPv4 الخاص بخادم RADIUS الذي يحاول المستخدم الاتصال به للمصادقة والوصول إلى WAP. إذا كنت ترغب في إدخال عناوين IP إضافية كنسخ إحتياطية لخادم RADIUS الأساسي، فأدخل العناوين في الحقول من عنوان IP-2 إلى عنوان IP-4.

الخطوة 4. أدخل مفتاح كلمة المرور لعنوان IPv4 للخادم في حقل Key-1. إذا كنت ترغب في إدخال مفاتيح إضافية لخوادم RADIUS للنسخ الاحتياطي، فأدخل حقول من المفتاح-2 إلى المفتاح-4. هذا هو المفتاح الذي تتم مشاركته بين WAP وخادم RADIUS ويجب أن يطابق المفتاح الذي تم تكوينه على خادم RADIUS. يمكن أن يحتوي المفتاح على أحرف أبجدية رقمية ورموز خاصة ويتراوح طوله من 1 إلى 64 حرفا.

الخطوة 5. أدخل عنوان IPv6 الخاص بخادم RADIUS الرئيسي في حقل عنوان-1 الخاص ب IPv6 للخادم. إذا كنت ترغب في إدخال عناوين IPv6 إضافية لإجراء نسخ إحتياطي لخادم RADIUS الأساسي، فأدخل في حقول عنوان IPv6-2 إلى عنوان IPv6-4.

الخطوة 6. أدخل مفتاح كلمة المرور لعنوان IPv6 للخادم في حقل Key-1. إذا كنت ترغب في إدخال مفاتيح إضافية إلى خوادم RADIUS للنسخ الاحتياطي، فأدخل حقول من المفتاح 2 إلى المفتاح 4. يمكن أن يحتوي المفتاح على أحرف أبجدية رقمية ورموز خاصة ويتراوح طوله من 1 إلى 64 حرفا.

الخطوة 7. (إختياري) إذا كنت تريد أن يقوم خادم RADIUS بتسجيل المعلومات حول إتصالات الطلب الهاتفي الفردية، حدد خانة الاختيار تمكين في حقل محاسبة RADIUS.

الخطوة 8. طقطقة حفظ.